المحتويات

المقدمة

تكوين سياسة المعدات

تكوين المنافذ

التعرف على هيكل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء اكتشاف الهيكل باستخدام مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco. بمجرد اكتمال الاتصال الفعلي وتكوين نظام المجموعة، تتمثل الخطوة التالية في تكوين السياسات والمنافذ لإجراء اكتشاف الهيكل.  في هذه المقالة، يمكنك الاطلاع على كيفية تكوين سياسات الأجهزة واكتشاف الهيكل. وبمجرد اكتشاف الهيكل، يمكنك رؤية مكونات الهيكل مثل وحدات الخادم ومهايئات الإدخال والإخراج في علامة التبويب "مراتب مدير UCS".

تكوين سياسة المعدات

1. بافتراض توفر إتصالات واحدة فقط من كل وحدة إدخال/إخراج (IOM) إلى شبكة Fabric Interconnect (FI).

2. تسجيل الدخول إلى برنامج UCS Manager.

3. انتقل إلى المعدات > السياسات > السياسات العالمية.

في علامة تبويب سياسة اكتشاف الهيكل/FEX، يجب عليك هنا تحديد عدد الارتباطات المتصلة بين زوج شبكات IOM فردية وزواج شبكات FABRIC. على سبيل المثال، في الرسم الذي تم عرضه سابقا، كل منظمة غير حكومية كان لديها اتصال واحد بالقناة البينية الليفية المرتبطة. وبالتالي، يتم إنشاء سياسة إرتباط واحدة. يقوم هذا النهج في الأساس بتحديد عدد الاتصالات التي يجب أن تكون موجودة لاكتشاف الهيكل.

في علامة التبويب نهج الطاقة، حدد أحد الخيارات التالية:

في منطقة نهج الطاقة، انقر أحد أزرار الاختيار التالية في حقل التكرار:

- غير إحتياطي — يتم تشغيل جميع وحدات التزويد بالطاقة المثبتة ويتم موازنة الأحمال بالتساوي. يمكن تشغيل المواصفات الأصغر حجما فقط (التي تتطلب أقل من 2500 وات) بواسطة مصدر طاقة واحد.

- N+1—يتم تشغيل العدد الإجمالي لوحدات التزويد بالطاقة لتلبية إحتياجات عدم التكرار، بالإضافة إلى وحدة إضافية واحدة للتزويد بالطاقة لضمان التكرار، كما تتم مشاركة حمل الطاقة للهيكل بشكل متساو. في حال تركيب أي وحدات إضافية للتزويد بالطاقة، يقوم مدير Cisco UCS بتعيينها على حالة "إيقاف التشغيل".

- الشبكة— يتم تشغيل مصدري طاقة، أو أن الهيكل يتطلب معدل تكرار أكبر من N+1. في حالة فشل أحد المصدرين (مما يؤدي إلى انقطاع الطاقة عن مصدر طاقة واحد أو إثنين)، تستمر مصادر الطاقة المتبقية الموجودة على دائرة الطاقة في توفير الطاقة للهيكل.

تكوين المنافذ

الخطوة 1. من علامة التبويب "أجهزة"، انتقل إلى منافذ ربط البنية > منافذ ربط البنية A/B. ثم قم بتوسيع أي وحدات ثابتة أو وحدات توسعة حسب الحاجة. قم بتكوين المنافذ المناسبة غير المكونة كخادم.

ملاحظة: يجب عليك إنجاز عمليات توصيل الكابلات وفقا لذلك من IOM إلى FI. مثلا، إن يربط أنت إلى الميناء رقم 2 من FI-A إلى IOM - a وميناء 2 من FI-B إلى IOM - b، أنت تحتاج أن يشكل فقط أن ميناء.

الخطوة 2. طقطقت يمين الميناء وطقطقت in شكلت كنادل ميناء لكل ميناء أن أنت ربطت مع IOM (هيكل).

الخطوة 3. بعد تكوين منافذ الخادم على الاتصال البيني للقناة الليفية A، يمكنك الاطلاع على حالة الارتباط كما هو موضح أدناه. (الحالة الإجمالية للأعلى).

الخطوة 4. بالمثل أنت تحتاج أن يشكل الميناء على بناء اتصال بيني -B.

بمجرد تهيئة المنافذ، يتم اكتشاف الهيكل ويجب إدراجه تحت علامة التبويب "المعدات".  في لقطة الشاشة أعلاه، يمكنك أن ترى أن الهيكل 1 تم اكتشافه.

التعرف على هيكل

أخيرا، يمكنك التعرف على الهيكل، إذا قمت بزيادة أو تقليل عدد الارتباطات التي تصل الهيكل بالترابط البيني النسيجي. ويضمن الإقرار بالهيكل أن يكون اتصال البنية البيني مدركا للتغير في عدد الارتباطات وأن تتدفق حركة مرور البيانات على طول جميع الارتباطات المتاحة. بعد تمكين منفذ أو تعطيله على اتصال بيني عبر القنوات الليفية، انتظر لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل إعادة التعرف على الهيكل. إذا قمت بإعادة التعرف على الهيكل مبكرا جدا، فقد لا يتم تحديث محاولة توجيه حركة مرور الخادم من الهيكل بالتغييرات التي قمت بتغييرها على المنفذ الذي قمت بتمكينه أو تعطيله.

الخطوة 1

في جزء التنقل، انقر فوق علامة التبويب أجهزة .

الخطوة 2

في علامة التبويب معدات ، قم بتوسيع  المعدات > الهيكل.

الخطوة 3

أختر الهيكل الذي تريد التعرف عليه.

الخطوة 4

في جزء العمل، انقر فوق علامة التبويب عام .

الخطوة 5

في منطقة الإجراءات، انقر فوق التعرف على الهيكل .

الخطوة 6

إذا عرض برنامج Cisco UCS Manager مربع حوار التأكيد، فانقر فوق نعم .يقوم برنامج Cisco UCS Manager بقطع اتصال الهيكل ثم إعادة إنشاء الاتصالات بين الهيكل والتوصيل البيني للقناة الليفية أو الموصلات البينية الليفية في النظام

معلومات ذات صلة

- {http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/2-0/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_0/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_0_chapter_0100010.html

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems