المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التكوينات المدعومة

وصلة تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) مع قناة منفذ افتراضي (vPC)

توصيل متصالب مع تثبيت

جميع الوصلات الموحدة

التكوين على UCS

تكوين VSAN

تكوين الوصلات الموحدة

التكوين على N5k

تمكين إعدادات جودة الخدمة الافتراضية و FCoE

تكوين واجهات الإيثرنت (أو قنوات المنفذ)

تكوين vFC

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الملحق أ - تكوين FCoE الأساسي بسرعة N5k

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين وصلات القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE). في الإصدار 2.1 من نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco والإصدارات الأحدث، تم تقديم دعم القنوات الليفية متعددة الخطوات عبر شبكة إيثرنت (FCoE). يتيح هذا الدعم دمج الوصلات من ربطين منفصلين إلى وصلة واحدة تحمل كلا من القناة الليفية (FC) وشبكة إيثرنت.

ملاحظة: تختلف الوصلات الموحدة عن المنافذ الموحدة. يمكن أن يكون لأي اتصال بيني بيني (FI)، يتضمن الجيل 1، وصلات موحدة. ومع ذلك، فلا توجد منافذ موحدة إلا في الجيل 2 من شبكات FI.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى مدير UCS (UCSM)، الإصدار 2.1. يجب تشغيل الإصدار 2.1(1a) على الأقل لاستخدام هذا المستند.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

التكوينات المدعومة

في كل من هذا تشكيل، أنت يستطيع استبدلت أي رابط مع قناة أيسر من نفس النوع. مثلا، إن يبدي التشكيل واحد خطوة، هو يستطيع كنت شكلت مع واحد ميناء-channel instead. مهما، أنت يستطيع لا يتلقى إثرنيت وميناء موحد في ال نفسه ميناء-channel.

وصلة تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) مع قناة منفذ افتراضي (vPC)

لا يحتوي هذا التكوين على إرتباطات موحدة، ولكنه أسهل طريقة لدمج وصلات تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت في بيئتك الحالية. تعمل هذه التهيئة على التخلص من الحاجة إلى عبور القنوات الليفية.

توصيل متصالب مع تثبيت

في هذا التكوين، تكون المحولات من السلسلة Nexus 5000 (N5ks) و FIs متصلة عبر بعضها البعض، ولكن ليس مزودة بمنفذ واحد. يتيح لك هذا أن يكون لديك بعض الوصلات الموحدة، ولكن ما تزال تحافظ على تصميم شبكة معروف.

جميع الوصلات الموحدة

يوفر هذا التكوين أكبر قدر من الدمج. تذكرت أن هذا خطوة يستطيع أيضا كنت قناة أيسر، غير أن كل الروابط ينبغي كنت وصلات موحدة. ومن المرجح أن يكون هذا هو التنفيذ الأكثر شيوعا.

التكوين على UCS

هناك ثلاث خطوات لتكوين UCS:

1. تكوين شبكة منطقة التخزين الظاهرية (VSAN).

2. تكوين الوصلات الموحدة.

3. تكوين قنوات المنفذ (إختياري).

تكوين VSAN

في هذه التهيئة، خرج VSAN 500 من البنية A، وخرج VSAN 600 من البنية B. هذا ال نفسه تشكيل أن يستعمل أنت in order to خلقت VSAN ل عادي fc.

تكوين الوصلات الموحدة

تختفي الوصلة الموحدة في واجهة المستخدم الرسومية. لإنشاء منفذ موحد، يجب أولا تكوينه كوصلة أو وصلة FCoE. بعد ذلك، أنت يستطيع شكلت هو كميناء موحد. لا يقوم هذا التكوين بإزالة الدور الأول. بدلا من ذلك، فإنه يقوم بإنشاء واجهة تحتوي على كليهما.

تأكد من تعيين شبكة VSAN الخاصة بك عند هذه النقطة.

عند هذه النقطة، يتم تكوين UCS لديك لحركة المرور الموحدة. لا يستخدم هذا المثال قنوات المنفذ. ومع ذلك، يمكنك تكوين قنوات المنفذ عادة عند هذه النقطة. تأكدت أن يثبت ال VSAN تحت ال VSAN صفحة ل ال port-channel.

التكوين على N5k

يتكون التكوين في N5k من 3 خطوات:

1. قم بتمكين إعدادات FCoE وجودة الخدمة (QoS) الافتراضية. قم بإنشاء شبكة VLAN الخاصة بتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) وربط شبكة منطقة التخزين (VSAN) بها.

2. قم بتكوين واجهة إيثرنت (أو قناة المنفذ).

3. قم بإنشاء قناة ليفية افتراضية (vFC) وربطها بواجهة إيثرنت.

ملاحظة: UCS هو محول محاكاة افتراضية لمنفذ N (NPV) بشكل افتراضي، لذلك يحتاج محول الخادم إلى أن يكون في وضع المحاكاة الظاهرية لمعرف المنفذ N (NPIV) (أدخل الأمر feature npiv من أجل التمكين).  راجع تكوين المحاكاة الافتراضية للمنفذ n للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الميزة.

تمكين إعدادات جودة الخدمة الافتراضية و FCoE

يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا تم تكوين N5k بالفعل ل FCoE. إذا لم يتم تكوين N5k ل FCoE، فارجع إلى الملحق (أ) في نهاية هذا المستند للحصول على تعليمات.

تكوين واجهات الإيثرنت (أو قنوات المنفذ)

هذا هو تكوين الواجهة التي تتصل عادة ب UCS.  تأكد من السماح لشبكة VLAN الخاصة بتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت.

f340-31-15-5596-1(config)# interface ethernet 1/32

f340-31-15-5596-1(config-if)# switchport mode trunk

f340-31-15-5596-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan all

هذا مثال على تكوين توصيل أساسي جدا. لاحظ عدم وجود تكوين FCoE على هذه الواجهة.

تكوين vFC

هذا هو التكوين ل vFC، والذي يعالج جميع حركة مرور FCoE من UCS:

f340-31-15-5596-1(config-if)# int vfc 25

f340-31-15-5596-1(config-if)# switchport trunk allowed vsan 500

f340-31-15-5596-1(config-if)# no shut

f340-31-15-5596-1(config-if)# bind interface ethernet 1/32

f340-31-15-5596-1(config-if)#

هناك بعض النقاط التي يمكن ملاحظتها في هذا المثال:

- رقم vFC غير مهم. ويمكن أن يكون أي شيء، طالما أنه غير مستخدم بالفعل.

- هذا هو منفذ Trunking Fabric (TF)، لذلك تأكد من السماح لشبكة VSAN الخاصة بك.

- أربط هذا بالقارن الذي يواجه UCS. هذه هي الواجهة المادية التي يتم إرسال/تلقي حركة مرور بيانات FCoE عليها. يتم إرسالها على شبكة VLAN المرتبطة بشبكة VSAN.

في هذه المرحلة، لديك كل شيء مهيأ بشكل كامل. دخلت العرض قارن vfc xx أمر in order to ضمنت أن ال VSAN يظهر.

f340-31-15-5596-1(config-if)# show interface vfc 25

vfc25 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:18:54:7f:ee:d3:f8:bf

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 500

Trunk vsans (admin allowed and active) (500)

Trunk vsans (up)                       (500)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 4448 bits/sec, 556 bytes/sec, 1 frames/sec

1 minute output rate 610448 bits/sec, 76306 bytes/sec, 27 frames/sec

27347 frames input, 45743308 bytes

0 discards, 0 errors

114710 frames output, 218235936 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters Thu May  9 13:37:42 2013

Interface last changed at Thu May  9 14:03:44 2013

إذا لم تكن شبكة منطقة التخزين (VSAN) قيد التشغيل، فتحقق من التكوين والاتصالات الخاصة بك. إذا كان لا يزال معطلا، فقم برفرفة منفذ الإيثرنت على N5k.

عند هذه النقطة، أنت تطبق تشكيلك العادي FC (سياسة التمهيد، تقسيم المناطق).

f340-31-15-5596-1(config-if)# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc2/3            500   0xd80000  20:42:00:0d:ec:b1:34:c0 21:f4:00:0d:ec:b1:34:c1

fc2/3            500   0xd80001  20:00:00:25:b5:12:dc:5f 20:00:00:25:b5:13:dc:2f

[svinfra-esxi-1]

fc2/3            500   0xd80003  20:00:00:25:b5:12:dc:3f 20:00:00:25:b5:13:dc:0f

[svinfra-esxi-2]

vfc7             500   0xd80060  25:f6:00:0d:ec:cc:d3:ff 21:f4:00:0d:ec:cc:d3:c1

vfc7             500   0xd80061  20:00:00:25:b5:19:70:28 20:00:00:25:b5:19:70:18

vfc25            500   0xd80042  20:00:00:25:b5:ab:1a:01 20:00:00:25:b5:00:00:8f

vfc25            500   0xd80043  20:00:00:25:b5:ab:1a:02 20:00:00:25:b5:00:00:9f

vfc25            500   0xd80044  20:00:00:25:b5:00:3a:08 20:00:00:25:b5:00:00:5f

vfc25            500   0xd80045  20:00:00:25:b5:00:3a:09 20:00:00:25:b5:00:00:4f

vfc25            500   0xd80048  2d:9a:00:05:73:c2:c6:3f 21:f4:00:05:73:c2:c6:01

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

الملحق أ - تكوين FCoE الأساسي بسرعة N5k

دخلت in order to شكلت ال N5k ل FCoE،:

feature fcoe

system qos

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

تقوم هذه الأوامر أولا بتمكين تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE)، ومن ثم تمكين النهج الافتراضية لجودة الخدمة (QoS) التي تكون مطلوبة للقنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE). إذا كان لديك إعدادات مخصصة لجودة الخدمة، فاستخدم هذه كقاعدة. فيما يلي التكوينات الافتراضية:

policy-map type qos fcoe-default-in-policy

class type qos class-fcoe

set qos-group 1

class type qos class-default

set qos-group 0

policy-map type queuing fcoe-default-in-policy

class type queuing class-fcoe

bandwidth percent 50

class type queuing class-default

bandwidth percent 50

policy-map type queuing fcoe-default-out-policy

class type queuing class-fcoe

bandwidth percent 50

class type queuing class-default

bandwidth percent 50

policy-map type network-qos fcoe-default-nq-policy

class type network-qos class-fcoe

pause no-drop

mtu 2158

class type network-qos class-default

mtu 1500

multicast-optimize

كما ترى، تقوم هذه السياسات بإنشاء فئة حركة مرور بيانات تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت ووضع علامة عليها بحيث لا تسقط، وإعطائها نطاقا تردديا مخصصا. يمكنك تعديل تلك كما تريد (على سبيل المثال، لإضافة إطارات كبيرة).

بعد ذلك، أنت تحتاج أن يربط ال VSAN إلى ال VLAN:

f340-31-15-5596-1(config)# vlan 500

f340-31-15-5596-1(config-vlan)# name VNX_500

f340-31-15-5596-1(config-vlan)# fcoe vsan 500

f340-31-15-5596-1(config-vlan)#

وهذا يخبر N5k أن شبكة VLAN 500 هي شبكة VLAN بتقنية FCoE وأن أي حركة مرور تأتي إلى VSAN 500 يجب تحويلها.

عند هذه النقطة، يتم تكوين N5k ل FCoE وجاهز لاتصال UCS.