المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI)

تكوين GUI

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل تدفق ميناء على cisco UCS نادل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من ميناء قناة قبل أن أنت تحاول هذا تشكيل.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى أنظمة الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

تكوين قناة منفذ UCS مضبوط بشكل ثابت على وضع بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) النشط. لا يمكن تعديل هذا التكوين؛ لذلك، يجب أن تلتزم جميع تكوينات قناة المنفذ للتحميل بوضع LACP النشط أيضا. بدلا من ذلك، يمكنك تكوين محولات الخادم لوضع LACP الخامل.

تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI)

هنا عينة من تكوين واجهة UCS التي لا يمكن تعديلها:

UCS1-B(nxos)# show run interface eth1/19

!Command: show running-config interface Ethernet1/19

!Time: Fri Oct 12 20:25:59 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface Ethernet1/19

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

channel-group 100 mode active

no shutdown

هنا ال port-channel قارن تشكيل:

UCS1-B(nxos)# show run interface po100

!Command: show running-config interface port-channel100

!Time: Fri Oct 12 20:21:19 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface port-channel100

description U: Uplink

switchport mode trunk

pinning border

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

speed 10000

أنت يستطيع ركضت العرض قارن أمر على الميناء قناة in order to عرضت الميناء-channel عضو:

UCS1-B(nxos)# show interface po100

port-channel100 is up

Hardware: Port-Channel, address: 000d.eccd.665a (bia 000d.eccd.665a)

Description: U: Uplink

MTU 1500 bytes, BW 20000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

Beacon is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

Members in this channel: Eth1/19, Eth1/20

يجب أن تكون قناة منفذ البث ل LACP لمطابقة تكوين UCS. يمكن أن تكون التكوينات الأخرى موجودة، ولكن (على الأقل) يجب أن ترى هذا التكوين:

5k# show run int eth1/3

!Command: show running-config interface Ethernet1/3

!Time: Sat Oct 13 00:30:51 2012

version 5.1(3)N2(1)

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 100 mode active

لاحظ خط اتصال Edge نوع منفذ الشجرة المتفرعة على أجهزة NXOS. يضمن هذا التكوين أنه، في حالة رفرفة إرتباط، فيعود المنفذ فورا إلى العمل. في حالة الفشل، من المهم ألا تنتقل منافذ محول الخادم من خلال حالات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، التي تطيل وقت التوقف عن العمل. أحلت ل كثير معلومة على هذا أمر، يجسر - شجرة ميناء نوع حافة.

يكون نظير هذا الأمر من Cisco IOS هو arbre portFast trunk.

راجع هذه المستندات للحصول على مزيد من المعلومات:

- دليل تكوين البرنامج Catalyst 3550 Multilayer Switch Software

- قد يتسبب بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في فقدان اتصال الشبكة بشكل مؤقت عند حدوث حدث تجاوز فشل أو تجاوز فشل (1003804)

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

تكوين GUI

1. قم بإنشاء واجهة قناة المنفذ.

2. حدد المنافذ وانقر فوق السهم المزدوج لإضافتهم إلى قناة المنفذ.

3. بعد أن تنقر على إنهاء، تظهر قناة المنفذ كأسفل أثناء تفاوض LACP مع محول البث.

إذا تم تكوين محول الخادم بشكل صحيح، فإن الحالة العامة تنتقل إلى حالة Up.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- لن تظهر قناة منفذ إذا كانت السرعة مختلفة على كلا الجانبين. هذا سوء تكوين شائع.

- قد تحتاج إلى إظهار جميع الارتباطات بشكل فردي أولا والتحقق من المنافذ المجاورة. أستخدم عرض جار CDP للتحقق من المنافذ المجاورة.