المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الرسم التخطيطي للشبكة

الاصطلاحات

التكوين

UCS Manager GUI

UCS Manager CLI

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

تعد وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس (KVM) بمثابة فيديو عبر بروتوكول الإنترنت (IP) لمخرج الفيديو الموجود على الخادم النصلي. يعتبر وصول وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس إلى الخوادم النصلية في Cisco UCS مماثلا من الناحية المفاهيمية لأي وصول إلى وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس (KVM) القياسية للصناعة إلى الخادم النصلي. يوضح مثال التكوين التالي كيفية الوصول إلى وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس من طريقة عرض الخادم النصلي من خلال مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCS). بالإضافة إلى ذلك، بمجرد اكتمال اقتران ملف تعريف الخادم، يمكنك الوصول إلى وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس نفسها من طريقة عرض ملف تعريف الخادم كذلك. يتم توفير خدمة وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس من خلال وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (BMC) الخاصة بالخادم النصلي ويمكن الوصول إليها عبر عنوان IP الخارجي فقط (أي مجموعة من عناوين الموجهات الخارجية).

من أجل إستخدام وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس للوصول إلى الخادم النصلي، يتم تعيين مجموعة من عناوين IP كواجهة إدارة في الخوادم النصلية. تمثل عناوين IP هذه وصول وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس. لاحظ أنه يجب أن تكون عناوين IP هذه قابلة للتوجيه خارجيا للوصول عن بعد إلى الخوادم عبر وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس.

يوضح مثال التكوين التالي كيفية تكوين وصول وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس إلى الخادم النصلي في بيئة Cisco UCS من خلال الطرق التالية:

- UCS Manager GUI

- UCS Manager CLI

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن أنت:

- أن تكون على معرفة عملية ببرامج وأجهزة خادم Cisco UCS النصلي.

- كن على دراية بتطبيق إدارة UCS.

- تعرف على تأثير وانعكاسات الأوامر المختلفة الموضحة في هذا المستند.

- كن على دراية بمكونات UCS والمخطط. ارجع إلى الرسم التخطيطي للشبكة للحصول على حل نموذجي.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى نظام الحوسبة الموحدة من Cisco.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الرسم التخطيطي للشبكة

تكون طبولوجيا Cisco UCS النموذجية مماثلة لمخطط الشبكة هذا:

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

UCS Manager GUI

أتمت هذا steps in order to استعملت ال UCS GUI أن يشكل KVM وحدة طرفية للتحكم منفذ إلى الخادم النصلي:

1. في جزء التنقل، انقر فوق علامة التبويب Admin.

2. قم بتوسيع خدمات الاتصالات، واختر تجمع IP للإدارة (ext-mgmt).

3. انقر فوق إنشاء كتلة من عناوين IP.

4. أدخل المعلومات المناسبة لإنشاء كتلة عناوين IP، ثم انقر فوق موافق.

ملاحظة: يجب أن تكون عناوين IP في الكتلة قابلة للتوجيه في الخارج.

UCS Manager CLI

أتمت هذا steps in order to استعملت ال UCS CLI أن يشكل KVM وحدة طرفية للتحكم منفذ إلى الخادم النصلي:

1. أدخل وضع المؤسسة.

2. قم بإدخال ip-pool ثم وضع ext-mgmt.

3. أدخل كتلة عنوان IP للتجمع.

4. تنفيذ الحركة.

باور-أ

Power-A#

Power-A#

Power-A#scope org

Power-A /org #scope ip-pool ext-mgmt

Power-A /org/ip-pool #scope pooled 10.193.35.200

Power-A /org/ip-pool/pooled #commit-buffer

Power-A /org/ip-pool/pooled #

Power-A /org/ip-pool/pooled #show detail

Pooled:

IP Address: 10.193.35.200

Subnet: 255.255.255.0

Def Gw: 10.193.35.1

Assigned: Yes

Assigned To: sys/chassis-1/blade-2/mgmt/ipv4-pooled-addr

Power-A /org/ip-pool/pooled #

التحقق من الصحة

أتمت هذا steps in order to دققت أن KVM وحدة طرفية للتحكم شكلت بشكل صحيح:

1. في جزء التنقل، انقر فوق علامة التبويب معدات.

2. قم بتوسيع أي هيكل يتم تثبيت الخادم النصلي عليه.

3. قم بتوسيع علامة التبويب الخوادم.

4. حدد الخادم النصلي.

5. انقر علامة التبويب عام، ثم انقر فوق وحدة تحكم KVM.

يجب أن تتصل وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس بالخادم النصلي بنجاح كما هو موضح في هذه الصورة:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems