المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

وحدة التخزين المحلية MRAID - محرك أقراص ثابتة

وحدة التحكم المحلية M.2

التحقق من الصحة

المقدمة

يصف هذا المستند التكوين الذي يجب التمهيد منه من التخزين المحلي باستخدام  MRAID/HDD and M.2 Controller تشغيل  Intersight Managed Mode خوادم (IMM).

تمت المساهمة من قبل خافيير غارسيا ولويس أوريبي روجاس، مهندسي TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بمعرفة الموضوعات التالية:

- Intersight

- تمهيد محلي

- أجهزة التخزين المحلية (محركات الأقراص الثابتة/محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة ومحركات أقراص M.2)

- معرفة Redundant Array of Independent Disks (RAID) التكوين

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnectو 4.2(1e) من البرنامج الثابت

- خادم UCSB-B200-M5 المتعدد اللوحات، البرنامج الثابت 4.2(1a)

- Intersight software as a service (SAAs)

- وحدات التحكم في التخزين طراز MRAID و MSTOR-RAID

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

وحدة التخزين المحلية MRAID - محرك أقراص ثابتة

الخطوة 1. التعرف على وحدة التحكم المثبتة في معرف الخادم والفتحة.

انتقل إلى  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. لاحظ المعرف.

الخطوة 2. إنشاء Boot Order Policy:

انتقل إلى  Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

تحديد UCS server و Boot order

التكوين  Policy Organization, Name, و  Description.

إضافة  local Disk boot option، حدد  Legacy  أو  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

قم بتكوين  Device Details:

- Device Name هو اسم المرجع في النهج.

- Slot  هو المعرف المحفوظ من الخطوة 1.

- Bootloader الحقول (إختياري).

Add Virtual Media خيار تثبيت صورة .iso.

التكوين  Device Name و الكتابة.

الخطوة 3. إنشاء  Storage Policy

الاسم  Storge Policy وتمكين  MRAID/RAID Controller Configuration.

التكوين  Drive Group و  Virtual Drive.

ملاحظة: لتجنب إضافة محرك أقراص ظاهري، أستخدم إنشاء RAID0 لمحرك أقراص واحد.

الخطوة 4. نشر ملف تعريف الخادم.

الخطوة 4.1 تطبيق السياسات التي تم إنشاؤها.

ملاحظة: يمكن إضافة سياسات أخرى إذا لزم الأمر. توضح هذه المقالة فقط السياسات المطلوبة للتمهيد من التخزين المحلي. يمكن إضافة سياسات أخرى إذا لزم الأمر.

الخطوة 5. قم بتثبيت نظام التشغيل من خلال KVM.

وحدة التحكم المحلية M.2

الخطوة 1. التعرف على وحدة التحكم المثبتة في معرف الخادم والفتحة.

انتقل إلى  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. لاحظ المعرف.

الخطوة 2. إنشاء  Boot Order Policy:

انتقل إلى   Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

(تكوين النهج والمنظمة والاسم والوصف).

إضافة خيار تمهيد القرص المحلي، حدد  Legacy  أو  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Device Name هو اسم المرجع في النهج.

Slot هو المعرف المحفوظ من الخطوة 1.

Botloader الحقول (إختياري).

إضافة  Virtual Media خيار تثبيت صورة .iso.

الخطوة 3. إنشاء  Storge Policy

الاسم  Storge Policy وتمكين  M.2 RAID Controller Configuration.

الخطوة 4. نشر ملف تعريف الخادم

ملاحظة: توضح هذه المقالة السياسات المطلوبة للتمهيد من التخزين المحلي فقط. يمكن إضافة سياسات أخرى إذا لزم الأمر.

الخطوة 4.1 تطبيق السياسات التي تم إنشاؤها.

الخطوة 5. قم بتثبيت نظام التشغيل من خلال KVM.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تشغيل قرص vDVD المعين بواسطة vKVM.

تحقق من عرض RAID من خلال تثبيت نظام التشغيل.