المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الإعداد والتكوينات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين محركات أقراص SATA طراز M.2 ضمن تقنية RAID عند التحكم فيها بواسطة وحدة تخزين RAID للأجهزة من الفئة M2 (UCS-M2-HWRAID).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- البرنامج الثابت لبرنامج UCS Manager: 4.0(4a) والإصدارات الأحدث.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- UCS-M2-HWRAID ( الاسم الداخلي: وادي noe )

- محركات أقراص مزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) من نوع SATA سعة 240 جيجابايت طراز M.2 6G.

- تم دمج الخادم C240 M5SN مع برنامج UCS Manager الذي يقوم بتشغيل البرنامج الثابت 4. 0(4e).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الإعداد والتكوينات

يتضمن الإعداد الأولي سيناريو، حيث قد لا يتم اكتشاف UCS-M2-HWRAID المثبت فعليا على C240 M5SN ضمن مخزون UCSM.

تظهر وحدة التحكم في الوصول للخادم قيمة المستشعر على أنها 0x0180 التي تشير إلى غياب وحدة التخزين الصغيرة/عدم الكشف عنها بواسطة مستشعر التواجد.

MINI_STORAGE_PRS | disc -> | discrete     | 0x0280 | na      | na      | na      | na      | na      | na      |

يمكن أن تساعد عملية إعادة تثبيت وحدة التخزين الصغيرة في هذه الحالة.

تم تحديد الوحدة النمطية بنجاح في مخزون الخادم بقيمة المستشعر 0x0280.

تحت UCSM، يعرض مخزون الخادم وحدة التخزين كما هو موضح في هذه الصورة:

جهاز M2-HWRAID كجهاز تحكم SATA 1

المشغلات في البداية تعتبر "جبود"

قم بإنشاء ملف تعريف التخزين لملف تعريف الخدمة المراد اقترانه بالخادم، ويتم تكوين مجموعة الأقراص يدويا باستخدام الأقراص التي تم تكوينها في مستوى RAID معين، حيث يكون ٪1 هو القرص المعتمد في الإنشاء المحدد.

محركات الأقراص المحددة بشكل صريح بواسطة فتحات القرص، كما هو موضح في الصورة:

يتم بعد ذلك إنشاء محركات الأقراص كمتصل من وضع JBOD.

ملاحظة: يدعم الطراز M2-HWRAID وضعين فقط، وهما JBOD و RAID 1.

إذا لم يتم التحكم في محركات أقراص اللوحة الأمامية بواسطة وحدة تحكم RAID قائمة على البرامج، فلن تكون pSATA في حاجة إلى تمكينها.

قم بإقران ملف تعريف الخدمة بنجاح وأصبح الخادم جاهزا لتثبيت نظام التشغيل على محركات الأقراص M.2.

بعد تطبيق ملف تعريف الخدمة مع نهج مجموعة الأقراص التي تم تكوينها مع مستوى RAID 1، يتم فشل رسالة خطأ للتكوين مع السبب:

"لا يفي الخادم بمتطلبات تكوين القرص المحلي لملف تعريف الخدمة. ولا توجد موارد كافية في الإجمال.

مطلوب تعطيل pSATA، واستخدام تكوين مجموعة الأقراص اليدوية لتحديد الأقراص التي سيتم تكوينها ضمن RAID.