المحتويات

المقدمة

الأجهزة المدارة UCSM

واجهة الويب لبرنامج UCS Manager

واجهة سطر الأوامر (CLI)

UCSM Visore

الأجهزة المستقلة من الفئة C

Intersight

المقدمة

تقدم هذه المقالة إرشادات للمسؤولين للحصول على الطراز المحدد والإصدار الجاري من الأقراص المادية في بيئة UCS. وهو يغطي طرقا مختلفة للأجهزة التي يديرها مدير UCS (UCSM) والأجهزة المستقلة من السلسلة C-Series والأجهزة المزعومة في Intersight.

الأجهزة المدارة UCSM

بالنسبة للأجهزة المدارة بواسطة UCSM، يمكن للمسؤولين تحديد البرامج الثابتة لمحركات الأقراص باستخدام عدد قليل من الطرق المختلفة.

واجهة الويب لبرنامج UCS Manager

انتقل إلى المعدات > إدارة البرامج الثابتة > البرامج الثابتة المثبتة. في هذه الواجهة، يتم عرض معرف منتج Cisco (PID) بدلا من نموذج المورد. تسمح الطرق الأخرى المغطاة أدناه بالتصفية على نموذج المورد إذا لزم الأمر.

واجهة سطر الأوامر (CLI)

كما يمكن للمسؤولين إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) للحصول على الطراز وإصدارات التشغيل. على سبيل المثال، يمكن للمسؤولين الذين يرغبون في تحديد الأجهزة المتأثرة ببروتوكول FN70545 إستخدام الأمر أدناه.

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Model: LT0400MO

Device Version: C401

Server 1/2:

Local Disk 1:

Device Version: A005

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/3:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Local Disk 3:

Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCSM Visore

يمكن للمسؤولين إستخدام UCSM Visore للاستعلام عبر البيئة بأكملها. يمكن الوصول إلى برنامج UCSM Visore من خلال الإشارة إلى المستعرض على https://[UCSM VIP]/visore.html. أدخل storageLocalDisk ل Class أو DN،طراز ل Property وطراز الجهاز ل VAL1. على سبيل المثال، سوف يدخل المسؤولون الذين يرغبون في تحديد الأجهزة المتأثرة ببروتوكول FN70545 إلى الطرازين LT0400MO وLT1600MO.

الأجهزة المستقلة من الفئة C

يمكن للمسؤولين إستخدام وحدة التحكم المتكاملة في الإدارة (IMC) من Cisco لعرض محركات الأقراص المثبتة. بالنسبة لمحركات الأقراص المتصلة بوحدة تحكم RAID، انتقل إلى وحدة التخزين>وحدة تحكم RAID>معلومات محرك الأقراص المادية > استفسر عن البيانات.

Intersight

يستفيد المسؤولون الذين لديهم خوادم مطلوبة في Intersight تحتوي على ترخيص Essentials من إمكانية عرض تفاصيل الخادم ضمن Intersight. يمكن للمسؤولين عرض المخزون بالانتقال إلى الخوادم > (حدد الخادم) > المخزون > تحديد وحدة التحكم في التخزين.

يمكن للمسؤولين الذين يرغبون في التأكد من طراز/إصدارات الأجهزة للحصول على إستشارات برامج رائعة أو إشعار ميداني الاستفادة من إرشادات Intersight إذا حصلوا على ترخيص الميزات. سيؤدي ذلك إلى إظهار الأجهزة المتأثرة كلها في مكان واحد.