المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تحقق من جوار بروتوكول اكتشاف Cisco لشبكة الإيثرنت (CDP) وجيران القنوات الليفية (FC)

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية فحص محول شبكة منطقة التخزين (SAN) المتصل بنظام الحوسبة الموحدة (UCS) عبر القنوات الليفية (FC) للتحميل (FI).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الموصلات البينية الليفية UCS و UCS Manager

- المحول Cisco MDS أو Nexus Storage Switch

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

من السهل عادة تحديد عنوان IP الخاص بمحولات إيثرنت من الخادم المتصلة ب UCS Fabric Interconnect باستخدام جيران الأمر cdp من موجه أمر NXOS. ومع ذلك، يواجه معظمنا صعوبات في العثور على معلومات مماثلة لمحول قناة ليفية للتدفق متصل ب UCS Fabric Interconnect.

تحقق من جوار بروتوكول اكتشاف Cisco لشبكة الإيثرنت (CDP) وجيران القنوات الليفية (FC)

مثال من المختبر:

WW-SV-115-A-A(nxos)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,

V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,

s - Supports-STP-Dispute

Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform      Port ID

BGL-SV-CAT6K-01        mgmt0         179    R S I     WS-C6503-E    Gig2/18

BGL-SV-N5548UP-01-14(SSI15430M56)

Eth1/9        161    S I s     N5K-C5548UP   Eth1/16

BGL-SV-N5548UP-02-15(SSI15430MAW)

Eth1/11       153    S I s     N5K-C5548UP   Eth1/17

إذا تم تكوين Fabric Interconnect FC لوضع التحويل، فيمكنك إستخدام مخطط CommandShow للحصول على المعلومات المطلوبة.

إذا تم تكوين Fabric Interconnect FC لوضع المضيف الطرفي، فيمكنك إستخدام الواجهة الخارجية لمعلومات CommandShow npv الداخلية للحصول على المعلومات المطلوبة.

WW-SV-115-A-A(nxos)# show npv internal info external-interface all

External Interface Info:

========================

Interface Information:

ifindex: fc1/32, Port VSAN: 200, Internal FLOGI VSAN: 200, fcid: 0xd10241              < FABRIC INTERCONNECT PORT & ITS FCID

Internal FLOGI Done: True, In Progress: False

FSM current state: NPIVP_EXT_IF_ST_UP

fabric mgmt addr: 10.76.78.15                                                                                     <UPSTREAM SWITCH IP ADDRESS

fabric pwwn: 20:43:54:7f:ee:e2:ac:80, fabric nwwn: 20:c8:54:7f:ee:e2:ac:81              <UPSTREAM SWITCH WWN

my pwwn: 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0, my nwwn: 20:c8:8c:60:4f:4f:4f:c1                          <FABRIC INTERCONNECT WWN

fcf_mac: 8c60:4f4f:4fe7

Pinned Server Intf Count: -3

------------ OUTPUT TRUNCATED ------------

WW-SV-115-A-A(nxos)# show interface fc 1/32

fc1/32 is up

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0                                                                          <FABRIC INTERCONNECT PWWN (re-verified)

Admin port mode is NP, trunk mode is off

------------ OUTPUT TRUNCATED ------------

يمكنك الحصول على عنوان IP الخاص بمحول شبكة التخزين (SAN) الذي يعمل عبر القنوات الليفية (FC) للتحميل. مهما، لا يكشف هذا الميناء إلى أي القماش اتصال بيني يكون ربطت. للعثور على معلومات المنفذ، يلزمك تسجيل الدخول إلى محول شبكة منطقة التخزين (SAN) للتدفق عبر القنوات الليفية والتحقق من قاعدة بيانات FLOGI.

BGL-SV-N5548UP-02-15# show flogi database | include 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc2/3            200   0xd10241  20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0 20:c8:8c:60:4f:4f:4f:c1                <UPSTREAM SWITCH PORT AND FABRIC INTERCONNECT FCID & WWN

لذلك، أنت يستطيع استخلصت أن القماش اتصال بيني ميناء FC1/32 مع PWWN 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0 و FCID 0xd10241 يتلقى علما على البث FC SAN مفتاح مع عنوان 10.76.78.15 على ميناء FC2/3.

كما يمكن إستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لبرنامج UCS Manager لمعرفة المعلومات المتعلقة بعنوان IP الخاص بمحولات الخادم.

أولا، يجب تمكين نهج المعلومات.

الخطوة 1. في لوحة التصفح، انقر EqualMappingTab.

الخطوة 2. في EqualProcessTab، انقر EqualNode.

الخطوة 3.في جزء العمل، انقر فوق PolicyEstab.

الخطوة 4.انقر فوق علامة التبويب الفرعي للسياسات العامة.

الخطوة 5.في منطقة نهج المعلومات، حددEnabled.

الخطوة 6.انقر فوق SaveChanges.

بعد ذلك، تحتاج إلى الانتقال إلى علامة التبويب "جيران" الخاصة ب Fabric Interconnect المقابلة.

الخطوة 1.في جزء التنقل، انقر فوق EqualMappingTab.

الخطوة 2.في EqualMenttab، ExpansionEquipment>الموصلات البينية الليفية.

الخطوة 3. انقر فوق اتصال البنية البيني الذي تريد عرض جيران شبكة التخزين (SAN) من أجله.

الخطوة 4.في جزء العمل، انقر فوق NeighborStab.

الخطوة 5.انقر فوق علامة التبويب SANsubtab كما هو موضح في الصورة.

in order to فحصت ال نفسه معلومة (بعد أن أنت يمكن السياسة) من CLI.

WW-SV-115-A# scope Fabric-interconnect a|b

WW-SV-115-A /fabric-interconnect# show san-neighbors

معلومات ذات صلة

- أوضاع تحويل الإيثرنت لنظام الحوسبة الموحدة من Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems