المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يشرح هذا المستند سبب الحصول على الخطأ F0935 والحل البديل/الإصلاح للمشكلة.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- فهم أذونات VLAN على UCS

المكونات المستخدمة

لا يقيد هذا وثيقة إلى خاص برمجية وجهاز صيغة من cisco UCS.

المشكلة

إذا كانت لديك شبكات محلية ظاهرية (VLAN) مسماة متعددة لها نفس معرف شبكة VLAN وقمت بتقييد إذن إحدى شبكات VLAN المسماة إلى مؤسسة أو مؤسسة فرعية، فسوف نحصل على هذا التنبيه. إن هناك أكثر من واحد VLANs يعين مع ال نفسه VLANs، all the يعين VLANs (مع ال نفسه VLAN id) ينبغي يتلقى ال نفسه VLAN أذن قيد أو لا واحد منهم ينبغي يتلقى VLAN أذن قيد.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1_chapter_010000.html

على سبيل المثال: إذا كان لدينا شبكتي VLAN مسماة بمعرف VLAN نفسه رقم 40 (سنقوم بالإنشاء) وقمت بتعيين إذن على واحدة منهما للتقييد على مؤسسة/مؤسسة فرعية معينة.

خلقت 2 VLANs يعين (test-vlan و prmt-vlan) مع VLAN id "40".

UCSmin-B# scope eth-uplink

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan test-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan prmt-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # show vlan

VLAN:

Name       VLAN ID    Fabric ID Native VLAN Sharing Type Primary Vlan Multicast Policy Name Compression Type

---------- ---------- --------- ----------- ------------ ------------ --------------------- ----------------

default    1          Dual      Yes         None                                            Included

prmt-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

test-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

قم بتقييد أحد أذونات شبكة VLAN المسماة إلى "مؤسسة" معينة في المثال الذي نمثله.

UCSmin-B# scope org

UCSmin-B /org # create vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

VLAN Permit:

Name

----

prmt-vlan

تم إنشاء أخطاء "هناك شبكات VLAN متعددة بمعرف 40 لها إمكانية وصول مختلفة تم تكوينها.

UCSmin-B# show fault

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

الحل

الحل البديل/الإصلاح: إما أن تقوم بتعيين قيود أذونات شبكات VLAN متساوية أو إزالة القيود من جميع شبكات VLAN المسماة ذات معرف شبكة VLAN نفسه. وفي كلتا الحالتين، سيتم مسح الانذارات.

إزالة قيود أذونات شبكات VLAN:

UCSmin-B /org # delete vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

إضافة قيود أذونات شبكة VLAN:

UCSmin-B /org # create vlan-permit test-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.