المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

فهم معرفات المنتج (PIDs) الخاصة بالاتصال البيني ل UCS

التراخيص المثبتة مسبقا

تفاصيل ترخيص منفذ الإيثرنت UCS Ethernet Port License

واجهة المستخدم الرسومية UCSM

UCSM CLI (الإصدار 1.4 من UCSM والإصدارات الأحدث)

UCSM CLI (قبل UCSM، الإصدار 1.4)

عدد التراخيص وحالتها في UCSM

الكمية الافتراضية (ترخيص RTU)

إجمالي الكمية

الكمية المستخدمة

فترة سماح

فهم متى تستهلك المنافذ التراخيص

أنواع الترخيص

ترخيص تنشيط منفذ 10GE

ترخيص الاتصال المباشر من السلسلة 10GE C

ترخيص تنشيط منفذ 25GE

ترخيص الاتصال المباشر 25GE C-Series

ترخيص تنشيط منفذ 40GE

ترخيص الاتصال المباشر من الفئة C-40GE

ترخيص تنشيط منفذ 100GE

ترخيص قابلية التوسعة UCS Mini (UCS-Fi-M-6324)

تحديد المنافذ التي تستخدم التراخيص الصالحة في مدير UCS

مشاكل ترخيص مدير UCS المعروفة

عدد التراخيص غير الصحيح أو أخطاء فترة السماح التي تمت رؤيتها في إدارة UCS

معرف مضيف ملف الترخيص مختلف عن كل من FIs

تم توفير ترخيص صالح ولكنه فشل في تمرير التحقق من صحة التنزيل المحلية

الترخيص المركزي من UCS

ترخيص الجهة الخارجية على UCS

VMWare ESXi

أخطاء الترخيص

لا يحتوي مفتاح الترخيص الذي تم إدخاله على سعة كافية لهذا الكيان

ملف ترخيص غير صالح

المقدمة

يصف هذا المستند مصطلحات تشغيل إتصالات UCS البينية الليفية وترخيص UCS المركزي وترخيص VMWare ESXi.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

فهم معرفات المنتج (PIDs) الخاصة بالاتصال البيني ل UCS

يتم إنشاء تراخيص نظام الحوسبة الموحدة (UCS) على إنشاء منافذ الربط الليفية UCS قيد الاستخدام.

تحذير: يمكن نقل تراخيص الاتصال البيني للقنوات الليفية من جيل واحد بين الارتباطات البينية للقنوات الليفية الأخرى في نفس الجيل، ولكن ليس بين الأجيال المختلفة.

- الموصلات الليفية البينية من الجيل الأول فئة 6100

UCS-6120XP

UCS-6140XP

- الموصلات الليفية البينية من الجيل الثاني فئة 6200

UCS-FI-6248UP

UCS-FI-6296UP

- الموصلات الليفية البينية من الجيل الثالث فئة 6300

UCS-FI-6332UP

UCS-Fi-6332-16UP

- الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS-Fi-6454 من الجيل الرابع

- غير ذلك

UCS-Fi-M-6324 (UCS Mini)

التراخيص المثبتة مسبقا

تحتوي منافذ ربط البنية على عدد من التراخيص المثبتة مسبقا والتي تعتمد على الطراز وما إذا كان قد تم تثبيت نموذج توسعة أم لا. وهذا يعرف أيضا بترخيص الحق في الاستخدام (RTU).

تحدد هذه الصورة عدد التراخيص المثبتة مسبقا والمتاحة للاستخدام على كل جهاز.

نموذج اتصال بيني للقنوات الليفية

عدد تراخيص منافذ 10G

عدد تراخيص منافذ 25G

عدد تراخيص منافذ 40G

عدد تراخيص منافذ 100G

UCS-6120XP

8

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

UCS-6140XP

12

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

UCS-FI-6248UP

12

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

UCS-FI-6296UP

18

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

UCS-Fi-M-6324 (UCS Mini)

4

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

UCS-FI-6332UP

غير متوفر

غير متوفر

8

غير متوفر

UCS-Fi-6332-16UP

8

غير متوفر

4

غير متوفر

UCS-FI-6454

غير متوفر

18

غير متوفر

2

UCS-FI-64108

غير متوفر

36

غير متوفر

4

عند إضافة وحدة توسعة إلى منافذ الربط الليفية UCS-FI-6248UP أو UCS-FI-6296UP، تتوفر ثمانية تراخيص منافذ إضافية للجيل العاشر.

يمكن إستخدام هذه التراخيص الإضافية إما على المنافذ الأساسية للواجهة البينية الليفية أو وحدة التوسيع المثبتة.

تحذير: يؤدي إزالة وحدة التوسعة من الوحدة الأساسية إلى إزالة التراخيص من منافذ Fabric Interconnect هذه.

لكل منفذ مكون بما يزيد عن عدد تراخيص المنافذ المثبتة مسبقا، يجب شراء ترخيص إضافي.

تفاصيل ترخيص منفذ الإيثرنت UCS Ethernet Port License

يمكن التحقق من حالة الترخيص باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) أو واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ببرنامج UCS Manager (UCSM).

واجهة المستخدم الرسومية UCSM

1. في جزء التنقل، انقر فوق علامة التبويب Admin.

2. في علامة التبويب "إدارة"، قم بتوسيع الكل > إدارة الترخيص.

3. في جزء العمل، انقر فوق علامة التبويب عام.

4. انقر نقرا مزدوجا فوق ميزة في الجدول لعرض تفاصيل هذه الميزة. وهذا يشمل حالة التشغيل وفترة السماح المستخدمة.

يمكن أن تتطابق تفاصيل الميزة المرخصة مع هذه الصورة.

UCSM CLI (الإصدار 1.4 من UCSM والإصدارات الأحدث)

1. سجل الدخول إلى UCSM باستخدام عميل SSH.

2. قم بتشغيل الأمر scope license.

3. قم بتشغيل الأمر show use.

هذه الصورة هي عينة من المخرج المحتمل.

UCSB-6-A# scope license

UCSB-6-A /license # show usage

Feat Name                      Scope Default Total Quant Used Quant Subordinate Quant    State                Peer Count Comparison   Grace Used

------------------------------ ----- ------- ----------- ---------- -------------------- -------------------- ----------------------- ----------

ETH_PORT_ACTIVATION_PKG        A     18      18          19         0                    License Graceperiod  Matching                133200

ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG      A     0       0           0          0                    Not Applicable       Matching                0

ETH_PORT_ACTIVATION_PKG        B     18      18          16         0                    License Ok           Matching                0

ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG      B     0       0           0          0                    Not Applicable       Matching                0

UCSM CLI (قبل UCSM، الإصدار 1.4)

1. سجل الدخول إلى مدير UCS مع عميل SSH.

2. قم بتشغيل الأمر connect local-mgmt.

3. قم بتشغيل أمر show license use.

فهم عدد التراخيص وحالتها في UCSM

الكمية الافتراضية (ترخيص RTU)

الكمية الافتراضية (المعروفة أيضا باسم حق الاستخدام أو الترخيص الورقي) هي عدد التراخيص المثبتة مسبقا التي تأتي مع الأجهزة.

على سبيل المثال، يأتي الطراز 6296UP مزودا بترخيص منافذ يبلغ 18 منفذا بشكل افتراضي.

مع تثبيت وحدتي توسعة، (يوفر كل منهما 8 منافذ إضافية)، تكون الكمية الافتراضية = 18 + ( 2 × 8 ).

ولذلك:

= 18 + 16

= 34 ترخيصا متوفرة للاستخدام

إجمالي الكمية

الكمية الإجمالية = الكمية الافتراضية + أي ملفات ترخيص إضافية مثبتة

على سبيل المثال: 34 (افتراضي) + 24 ترخيصا تم شراؤها

= 58 ترخيصا إجمالا متوفرة للاستخدام

ملاحظة: تظهر إصدارات UCSM قبل 2.2(4b) الكمية الإجمالية ككمية مطلقة.

الكمية المستخدمة

الكمية المستخدمة هي عدد التراخيص المستخدمة حاليا من قبل منفذ تم تكوينه.

في الصورة، هذا يساوي 19 (على Fabric Interconnect A).

فترة سماح

تبدأ فترة السماح بمجرد أن تكون الكمية المستخدمة أكثر من الكمية الإجمالية/المطلقة.

في الصورة السابقة، هناك منفذ قيد الاستخدام أكثر من الكمية المطلقة والنظام في فترة السماح لمدة 133200 ثانية أو حوالي 37 ساعة.

لا يقوم مؤقت فترة السماح بإعادة تعيين وقت إضافة المبلغ المناسب للتراخيص. ومع ذلك، تتغير حالة الترخيص إلى "موافق".

يتم تعيين التراخيص للمنافذ التي تم تكوينها فقط. عندما يكون ميناء غير مكون، يرجع ترخيصه إلى تجمع الترخيص.

بعد انتهاء فترة السماح (حاليا 120 يوما)، ولا تزال الميزة في حالة فترة السماح:

- يعرض مدير Cisco UCS خطأ فادحا يشير إلى انتهاء صلاحية فترة سماح الترخيص.

- في حالة الحصول على تراخيص إضافية وتثبيتها، مما يعني الكمية الإجمالية >= الكمية المستخدمة، يتم مسح الخطأ.

- إذا لم يتم تكوين المنافذ بحيث يتم إستخدام الكمية <= إجمالي الكمية.

ملاحظة: لا تتأثر إعادة توجيه حركة مرور البيانات عند انتهاء فترة السماح.

فهم متى تستهلك المنافذ التراخيص

تستهلك جميع منافذ الإيثرنت التي تم تكوينها التراخيص. هذا بغض النظر عما إذا كان المنفذ متصلا أم لا وله إرتباط نشط.

لإصدار التراخيص التي يتم إستهلاكها بشكل غير متوقع، يمكن عدم تكوين منافذ الإيثرنت غير المستخدمة. انظر هذا الدليل للاطلاع على التفاصيل.

دليل إدارة شبكة Cisco UCS Manager، الإصدار 3.1

يمكن لجميع منافذ القناة الليفية التي لا يتم إيقاف تشغيلها إستهلاك التراخيص.

لإصدار التراخيص التي يتم إستهلاكها بشكل غير متوقع، يمكن إيقاف تشغيل منافذ القناة الليفية غير المستخدمة. انظر هذا الدليل للاطلاع على التفاصيل.

دليل إدارة تخزين Cisco UCS Manager، الإصدار 3.2

ملاحظة: لإعادة تكوين أو تعطيل منفذ ما، قم بمقاطعة كل حركة مرور البيانات التي تستخدم هذا المنفذ. يمكن فقط إلغاء تكوين المنافذ غير المستخدمة حاليا أو تعطيلها.

أنواع الترخيص

ترخيص تنشيط منفذ 10GE

يحتوي كل طراز من Fabric Interconnect على تراخيص لمنافذ تعمل عبر شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت يمكن شراؤها.

- بالنسبة لمنافذ الموصلات البينية الليفية من الجيل الأول (6100)، يكون هذا الترخيص هو N10-L001.

- بالنسبة لمنافذ الربط النسيجي من الجيل الثاني (6200)، يكون هذا الترخيص UCS-LIC-10GE.

- بالنسبة لمنافذ الموصلات الليفية البينية من الجيل الثالث (633X)، يكون هذا الترخيص هو UCS-LIC-6300-10G.

وعند تثبيتها عبر UCSM، تتم إضافتها إلى ETH_Port_ACTIVATION_PKG.

يمكن إستخدام هذه المكونات لأي دور منافذ قائم على شبكة إيثرنت، والذي يتضمن الوصلة والخادم والأجهزة وما إلى ذلك.

تلميح: ويمكن أن تعمل هذه التراخيص أيضا كتراخيص اتصال مباشر من الفئة C عندما لا تتوفر تراخيص اتصال مباشر من الفئة C حاليا.

إذا تم استنفاد جميع تراخيص الاتصال المباشر من الفئة C وقام المستخدم بتوصيل المزيد من الخوادم المركبة على حامل بموصل Fabric Interconnect، فإنه يحاول الحصول على ترخيص من مجموعة ETH_PORT_ACTIVATION_PKG بدلا من ذلك.

تمت إضافة حقل الكمية التابعة لتعقب تراخيص تنشيط المنافذ هذه التي يتم إستخدامها لخوادم الحوامل المتصلة.

ترخيص الاتصال المباشر من السلسلة 10GE C

يتم إستخدام هذه التراخيص للخوادم المزودة بحامل UCS C-Series المتصلة ببرنامج UCS Manager عبر دمج UCSM.

لا ينطبق هذا الترخيص إلا على الخوادم من الفئة C المدمجة في إعداد اتصال مباشر أحادي السلك - VIC متصل مباشرة مع Fabric Interconnect مع CIMC داخل النطاق (لا يوجد منفذ CIMC متصل).

لا يتوفر هذا الترخيص على منافذ الربط النسيجي 6100.

بالنسبة لمحولات السلسلة 6200 Fabric Interconnect، تكون هذه التراخيص قابلة للشراء على النحو التالي: UCS-L-6200-10G-C.

بالنسبة لمحولات السلسلة 6300 Fabric Interconnect، تكون هذه التراخيص قابلة للشراء على النحو التالي: UCS-LIC-6300-10G.

ترخيص تنشيط منفذ 25GE

تؤدي هذه التراخيص نفس وظيفة تراخيص منافذ 10GE ولكنها خاصة بمنافذ 25GE.

وهي تنطبق فقط على منافذ الربط النسيجي من السلسلة 6400.

هذه التراخيص قابلة للشراء كما يلي: UCS-L-6400-25G

ترخيص الاتصال المباشر 25GE C-Series

تؤدي هذه التراخيص نفس وظيفة ترخيص الاتصال المباشر من الفئة C لشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت ولكنها تستخدم لمنافذ شبكة إيثرنت بسرعة 25 جيجابت.

وهي تنطبق فقط على منافذ الربط النسيجي من السلسلة 6400.

هذه التراخيص قابلة للشراء كما يلي: UCS-L-6400-25GC.

ترخيص تنشيط منفذ 40GE

تؤدي هذه التراخيص نفس وظيفة تراخيص منافذ 10GE ولكنها خاصة بمنافذ 40GE.

وهي تنطبق فقط على منافذ الربط النسيجي من السلسلة 6300.

هذه التراخيص قابلة للشراء على النحو التالي: UCS-LIC-6300-40G

ترخيص الاتصال المباشر من الفئة C-40GE

تؤدي هذه التراخيص نفس وظيفة ترخيص الاتصال المباشر من فئة 10GE C، ولكنها تستخدم مع 40GE.

وهي تنطبق فقط على منافذ الربط النسيجي من السلسلة 6300.

هذه التراخيص قابلة للشراء على النحو التالي: UCS-LIC-6300-40GC

ترخيص تنشيط منفذ 100GE

تؤدي هذه التراخيص نفس وظيفة تراخيص منافذ 10GE ولكنها خاصة بمنافذ 100GE.

وهي تنطبق فقط على منافذ الربط النسيجي من السلسلة 6400.

هذه التراخيص قابلة للشراء كما يلي : UCS-L-6400-100G

ترخيص قابلية التوسعة UCS Mini (UCS-Fi-M-6324)

يتم إستخدام هذه التراخيص لترخيص منفذ قابلية التوسعة الصغيرة UCS (فقط قابل للاستخدام في الإصدار 3.1 من UCSM وما هو أعلى).

معرف العملية الخاص بهذا الترخيص هو UCS-6324-40G.

يمكن العثور على المزيد حول ترخيص الاتصال المباشر UCS C-Series في قسم دعم ترخيص حامل C-Direct في دليل تكوين واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل UCSM لإصدار UCSM.

تحديد المنافذ التي تستخدم التراخيص الصالحة في مدير UCS

من CLI

في وضع واجهة سطر أوامر UCS، لتقييم جميع المنافذ التي تستخدم التراخيص، قم بتشغيل الأوامر التالية:

1. النطاق ETH-server

2. show interface

3. exit

4. النطاق الترددي للتخزين

5. show interface

6. exit

7. وصلة النطاق ETH

8. show interface

9. exit

10. نطاق FC-uplinkinkinky

11. show interface

12. show fcoeinterface

13. exit

14. سعة تخزين عبر القناة الليفية للمجال

15. show interface fc

16. show interface fcE

17. exit

مثال:

ملاحظة: لا تتوفر أوامر نطاق ETH-uplink و FC-uplinkinky في مدير UCS 2.1 ولا يتوفر أي من أوامر النطاق الموضحة مسبقا في مدير UCS 2.0.

من مجموعة الدعم الفني

بدلا من ذلك، يمكن رؤية هذه المعلومات في حزمة الدعم الفني ل UCSM:

<datetime>_<hostname>_UCSM.tar —> UCSM_<a أو b>_TechSupport.tar —> sam_techsupportinfo

تفاصيل ملف MIT.xml الموجود داخل حزمة دعم فني UCSM التي تحتوي على المنافذ أي نوع من الترخيص.

هذا الملف موجود في الدعم الفني من إصدارات UCSM 2.2(6) والإصدارات الأحدث.

وهذا مفيد لتحديد المنافذ التي يمكنها إستخدام تراخيص المنافذ الفرعية (على سبيل المثال، السحب من تجمع UCS-LIC-10GE بدلا من تجمع UCS-L-6200-10G-C).

.

افتح الملف في برنامج مثل Notepad++ وابحث في الملف بالكامل عن LicenseTarget.

هذا يستطيع زودت قائمة مماثل إلى هذا إنتاج:

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-B/slot-1-aggr-port-0-port-32" isRackPresent="yes" portId="32" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-B/slot-1-aggr-port-0-port-31" isRackPresent="yes" portId="31" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-B/slot-1-aggr-port-0-port-30" isRackPresent="yes" portId="30" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-A/slot-1-aggr-port-0-port-29" isRackPresent="yes" portId="29" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-A/slot-1-aggr-port-0-port-32" isRackPresent="yes" portId="32" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-A/slot-1-aggr-port-0-port-31" isRackPresent="yes" portId="31" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-A/slot-1-aggr-port-0-port-30" isRackPresent="yes" portId="30" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-B/slot-1-aggr-port-0-port-39" isRackPresent="no" portId="39" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-B/slot-1-aggr-port-0-port-29" isRackPresent="no" portId="29" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-B/slot-1-aggr-port-0-port-19" isRackPresent="no" portId="19" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-B/slot-1-aggr-port-0-port-48" isRackPresent="no" portId="48" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

من الإخراج السابق، يمكنك بوضوح تحديد المنافذ التي تدعي المؤسسات المالية (FIs) التراخيص المختلفة عليها.

على سبيل المثال,

<licenseTarget aggrPortId="0" dn="sys/license/feature-ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG-cisco-1.0/inst-B

/slot-1-aggr-port-0-port-32"  isRackPresent="yes" portId="32" sacl="addchild,del,mod" slotId="1"/>

- ETH_Port_C_ACTIVATION_PKG هي حزمة الترخيص (ترتبط بمعرف UCS-L-6200-10G-C)

- يشير INST-B إلى أنه منفذ في FI-B

- يشير Port-32 إلى أنه رقم منفذ 32 على FI

- slotId="1" يشير إلى أنها فتحة 1 من FI (المنافذ المدمجة). تكون الفتحات 2-4 قابلة للتطبيق إذا كان لديك بطاقات توسعة في محطة العمل المالية.

مشاكل ترخيص مدير UCS المعروفة

عدد التراخيص غير الصحيح أو أخطاء فترة السماح التي تمت رؤيتها في إدارة UCS

العرض:

لا تتطابق أعداد التراخيص من UCS Manager مع التراخيص المستخدمة.

ويمكن ان يظهر ذلك مع أي من هذه الملاحظات.

- الكمية الافتراضية أقل من المتوقع للأجهزة.

- الكمية المستخدمة أكبر من عدد المنافذ المكونة.

- الكمية المستخدمة أقل من الكمية المطلقة ولكن لا يزال يظهر تنبيه فترة السماح.

- يتم عرض تنبيه فترة سماح الترخيص أثناء الكمية المستخدمة <= إجمالي الكمية.

المشكلة:

يتم تعقب هذه المشاكل بواسطة معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCus10255 ومعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCui19338.

الإصدار المتأثر: جميعها قبل 2.2(4b)

الدقة:

- قم بالترقية إلى الإصدار 2.2(4b) أو إصدار أحدث.

معرف مضيف ملف الترخيص مختلف عن كل من FIs

العرض:

يظهر خطأ عند تحميل ملف ترخيص لا يطابق معرف المضيف منافذ الموصلات البينية الليفية.

المشكلة:

يظهر هذا الخطأ عندما لا يتطابق معرف مضيف ملف الترخيص مع Fabric Interconnect المرخص.

التحقق:

يمكن العثور على معرف مضيف اتصال Fabric البيني من خلال تشغيل هذه الأوامر عبر CLI (واجهة سطر الأوامر).

- رخصة نطاق

- show server-host-id

UCSB-6-A# scope license

UCSB-6-A /license # show server-host-id

Server host id:

Scope Host Id

----- -------

A     VDH=SAL1937NSER

B     VDH=SAL1937NSF3

يمكن فتح ملف الترخيص في محرر نص منسق (مثل Notepad++).

هنا، أنت يستطيع دققت ما إذا كان المضيف id يطابق أن من ال بناء اتصال بيني.

لا تقم أبدا بتحرير ملف الترخيص هذا وحفظه.

.

تشغيل الأحرف الخاصة في المحرر. وهذا مفيد لضمان عدم وجود فساد.

يمكن أن يتم ذلك في العرض > إظهار رمز > إظهار كل الحروف.

الدقة:

قم بإعادة إستضافة الترخيص لمعرف المضيف الصحيح.

اسم الملف غير صالح لأنه يحتوي على مسافات.

العرض:

يظهر هذا الخطأ عند تحميل ملف ترخيص.

المشكلة:

يحتوي ملف الترخيص أو مسار ملف الترخيص على مساحة.

الدقة:

قم بتغيير اسم الملف أو مسار الملف لإزالة كل المسافات.

تم توفير ترخيص صالح ولكنه فشل في تمرير التحقق من صحة التنزيل المحلية

المشكلة:

فشل تحميل الترخيص مع حدوث خطأ فيما يتعلق بالتحقق من صحة ملف الترخيص.

- افحص ملف الترخيص واستخدم Notepad++ أو أداة مماثلة لتحرير النص. فهو يكشف عن معرف مضيف مطابق وتنسيق ترخيص صالح.

- البرنامج المستخدم لتحميل الملف كان HTML 5 في Internet Explorer.

- يوفر FSM مخرجات مماثلة لهذا.

الدقة:

أستخدم مستعرض غير IE، مثل Chrome، لتحميل الملف *.lic

يمكن تحميل الملف *.lic بدلا من ذلك باستخدام عميل Java UCSM أو باستخدام خادم TFTP و SSH.

هناك cisco بق id CSCuz21644 تم تقديمه لهذه المسألة.

الترخيص المركزي من UCS

يمكن تنفيذ الترخيص المركزي الحالي UCS باستخدام الترخيص الذكي من Cisco أو الترخيص المستند إلى PAK القديم.

لا يمكنك إستخدام كلا آليتي الترخيص في نفس الوقت.

عند إستخدام ميزة "الترخيص الذكي"، يتم تقييم التراخيص لكل خادم

يمكن إستخدام UCS-MDMGR-LIC= لطلب كل ترخيص خادم.

عند إستخدام الترخيص المستند إلى PAK القديم، يتم تقييم التراخيص لكل مجال UCS مسجل.

يمكن إستخدام UCS-MDMGR-1DMN= لطلب كل ترخيص مجال.

ترخيص الجهة الخارجية على UCS

VMWare ESXi

إذا كنت قد اشتريت منتج VMware من خلال Cisco، فهذا الترخيص يتم توفيره عبر آلية Cisco PAK العادية.

يجب المطالبة بالباك، ثم أخذ الرمز الذي تم توفيره من هذا واسترداد ترخيص تنشيط VMWare.

أستخدم هذا الارتباط للمطالبة بتراخيص التنشيط:

اتصال العملاء من VMware

لتثبيت الترخيص عبر عميل vSphere:

1. طقطقت مضيف.

2. انقر فوق علامة التبويب تكوين، الميزات المرخصة، في الجدول الأيسر (أسفل البرنامج).

3. انقر فوق تحرير في الزاوية العليا اليمنى.

4. في القائمة المنبثقة، أختر تعيين مفتاح ترخيص جديد لهذا المضيف وانقر فوق إدخال مفتاح ولصق الرمز في.

ملاحظة: يمكن أن يكون الرمز بهذا التنسيق: xxxxx-xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

أخطاء الترخيص

لا يحتوي مفتاح الترخيص الذي تم إدخاله على سعة كافية لهذا الكيان

يحتوي المضيف على وحدات معالجة مركزية (CPU) أكثر من الترخيص الذي يحتوي على سعة (على سبيل المثال، مضيف وحدة معالجة مركزية (CPU) مع ترخيص وحدة معالجة مركزية (CPU)).

تحتاج إلى دمج عدة تراخيص فردية لوحدة المعالجة المركزية (CPU) لإنشاء ترخيص لوحدة المعالجة المركزية (CPU) المتعددة.

ويمكن القيام بذلك من مدخل ترخيص VMware المرتبط.

اتصال العملاء من VMware

ملف ترخيص غير صالح

هناك عدد من الأسباب المشتركة. راجع VMware KB 1005440 للحصول على مزيد من التفاصيل.