المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

تسجيل تكوين نهج التصدير

تكوين مستوى التسجيل

التحقق من الصحة

خادم خارجي

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين سجلات محرك إدارة البيانات (DME) التي سيتم تصديرها إلى خادم خارجي باستخدام بروتوكول النسخ الآمن (SCP) للحفاظ على السجلات.

يقوم مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCSM) بتخزين ملفات السجل لعملياته في /var/sysmgr/sam_log/. يمكن قراءة هذه السجلات من قبل المسؤول من خلال تجميع دعم تقنية UCSM أو باستخدام الأمر tail-mgmt-log في نطاق الإدارة المحلية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- وصول سطر الأوامر (CLI) إلى مجال UCS

- خادم خارجي

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الموصلات الليفية البينية ل UCS 6248

- UCSM 2.2(7b)

- نظام التشغيل CentOS 6.7

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

تسجيل تكوين نهج التصدير

ملاحظة: يتم توثيق خطوات التكوين هذه في دليل مراقبة نظام CLI الخاص ب Cisco UCS Manager، في القسم تكوين إعدادات الأخطاء والأحداث والسجلات > مصدر ملف السجل. يوصى بشدة بقراءة دليل المراقبة بكامله .

الخطوة 1. ابدأ بفحص نهج تصدير السجل الحالي.

ucs-04-B# scope monitoring

ucs-04-B /monitoring # scope sysdebug

ucs-04-B /monitoring/sysdebug # scope log-export-policy

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # show

Log Export Policy:

Remote server:

admin state: Disabled

Use Passwordless Ssh: Yes

الخطوة 2. عرض الإعدادات التي يمكن تعديلها.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # set

admin-state       admin state

descr             Description

hostname          Remote server

passwd            password

passwordless-ssh  Use Passwordless Ssh

path              remote path

proto             protocol

user              remote user

الخطوة 3. قم بتكوين خادم خارجي.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # set hostname 192.168.0.100

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set user ucs

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwd

password:

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set path /var/log/

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set admin-state enabled

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set proto scp

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwordless-ssh yes

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # commit-buffer

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy #

تكوين مستوى التسجيل

قد يحتاج المسؤول إلى زيادة مستوى التسجيل لوحدة تسجيل معينة. تظهر الأوامر هنا الوحدات النمطية التي يمكن تكوينها.

ucs-04-B # scope monitoring

ucs-04-B /monitoring # scope sysdebug

ucs-04-B /monitoring/sysdebug # scope mgmt-logging

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging #

reset  Reset mgmt logging levels

save   Save mgmt logging parameters

set    Set mgmt logging property values

show   Show system information

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # show

Log File Size Limit:         5242880

Name                  Level  Default Level

--------------------- ------ -------------

adaptor               Info   Info

agdriver              Info   Info

ape                   Info   Info

app_hostag_agcore     Info   Info

app_sam_bladeAG       Info   Info

app_sam_cim           Info   Info

app_sam_controller    Info   Info

app_sam_dcosAG        Info   Info

app_sam_dme           Info   Info

app_sam_hostagentAG   Info   Info

app_sam_licenseAG     Info   Info

app_sam_nicAG         Info   Info

app_sam_portAG        Info   Info

app_sam_rsdAG         Info   Info

app_sam_serverAG      Info   Info

app_sam_snmp          Info   Info

app_sam_statsAG       Info   Info

app_sam_svcmonAG      Info   Info

app_sam_switchAG      Info   Info

app_synagent_fileAG   Info   Info

app_unittest_testsvc  Info   Info

auth                  Info   Info

autocond              Info   Info

bio_stream            Info   Info

bios                  Info   Info

callhome              Info   Info

catalog               Info   Info

char_stream           Info   Info

compute               Info   Info

core_transactor       Info   Info

core_utils            Info   Info

diag                  Info   Info

doer                  Info   Info

domain                Info   Info

equipment             Info   Info

ether                 Info   Info

event_                Info   Info

event_channel         Info   Info

exception_handling    Info   Info

fabric                Info   Info

fault                 Info   Info

fcpool                Info   Info

filter                Info   Info

fsm                   Info   Info

http_client           Info   Info

ippool                Info   Info

iptfwconfig           Info   Info

locator               Info   Info

توضح الأوامر هنا كيف يمكن للمسؤول تعديل مستوى تسجيل app_sam_dme، وهو الوحدة النمطية لتسجيل DME.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set

all     All mgmt logging modules

file    Mgmt logging file parameters

module  Specific mgmt logging module

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set module app_sam_dme

crit    Crit

debug0  Debug0

debug1  Debug1

debug2  Debug2

debug3  Debug3

debug4  Debug4

info    Info

major   Major

minor   Minor

warn    Warn

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set module app_sam_dme debug4

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # show

Log File Size Limit:         5242880

Name                  Level  Default Level

--------------------- ------ -------------

adaptor               Info   Info

agdriver              Info   Info

ape                   Info   Info

app_hostag_agcore     Info   Info

app_sam_bladeAG       Info   Info

app_sam_cim           Info   Info

app_sam_controller    Info   Info

app_sam_dcosAG        Info   Info

app_sam_dme           Info   Debug4

app_sam_hostagentAG   Info   Info

app_sam_licenseAG     Info   Info

app_sam_nicAG         Info   Info

app_sam_portAG        Info   Info

app_sam_rsdAG         Info   Info

app_sam_serverAG      Info   Info

app_sam_snmp          Info   Info

app_sam_statsAG       Info   Info

app_sam_svcmonAG      Info   Info

app_sam_switchAG      Info   Info

app_synagent_fileAG   Info   Info

app_unittest_testsvc  Info   Info

auth                  Info   Info

autocond              Info   Info

bio_stream            Info   Info

bios                  Info   Info

callhome              Info   Info

catalog               Info   Info

char_stream           Info   Info

compute               Info   Info

core_transactor       Info   Info

core_utils            Info   Info

diag                  Info   Info

doer                  Info   Info

domain                Info   Info

equipment             Info   Info

ether                 Info   Info

event_                Info   Info

event_channel         Info   Info

exception_handling    Info   Info

fabric                Info   Info

fault                 Info   Info

fcpool                Info   Info

filter                Info   Info

fsm                   Info   Info

http_client           Info   Info

ippool                Info   Info

iptfwconfig           Info   Info

locator               Info   Info

تتسبب الزيادة في مستوى التسجيل في زيادة عدد الرسائل التي تم تسجيلها. في معظم الحالات، يجب تعديل هذا فقط إذا طلب ذلك من قبل مركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

خادم خارجي

كما هو موضح هنا، يحتوي خادم syslog على عدة ملفات .tgz التي تم تصديرها من مجال UCS.

[admin@localhost /var/log]# ls -la logs.ucs-04-B* | tail -n 5

-rw-r--r--. 1 root root 476911 Dec  8 09:10 logs.ucs-04-B.151208141033.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 276423 Dec  8 09:29 logs.ucs-04-B.151208142904.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 456043 Dec  8 09:33 logs.ucs-04-B.151208143342.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 480427 Dec  8 09:57 logs.ucs-04-B.151208145722.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 119322 Dec  8 10:04 logs.ucs-04-B.151208150403.tgz

إستخراج واحد منهم كمثال يوضح أن هو يحتوي على ملف svc_sam_dme.log.6.gz والذي بدون وجود هذا التكوين، سيكون على UCS أن يحذفه لحفظ رسائل السجل الأحدث.

[admin@localhost /var/log]# tar -vxzf logs.ucs-04-B.151208145722.tgz

bootflash/sysdebug/log_export/ucs-04-B/151208145722/

bootflash/sysdebug/log_export/ucs-04-B/151208145722/svc_sam_dme.log.6.gz

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دليل موارد مراقبة Cisco UCS

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems