المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

تشكيل FI

الوصول إلى UCSM عبر IPv6

CIMC عبر IPv6

بدء تشغيل وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس والخدمات الأخرى

التحقق من الصحة

التحقق من تعيين عنوان IPv6 ل FIs

إختبار اتصال الشبكة الأساسي

التحقق من تعيين عنوان IPv6 ل CIMC

تتبع مسار الاتصال الداخلي ل CIMC الخاص بالخوادم النصلية

تتبع مسار الاتصال الداخلي لملقمات الحوامل الخاص ب CIMC

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأسئلة المتكررة (FAQs)

هل يمكنني إستخدام عناوين البث الأحادي الخاصة ل IPv6 لمنفذ الإدارة؟

هل يدعم UCS التكوين التلقائي للعنوان عديم الحالة (SLAAC)؟

هل يمكنني إستخدام IPv6 لأجهزة بدء iSCSI عند إستخدام تمهيد iSCSI؟

ماذا يحدث عندما يتم خفض UCSM من الإصدار 2.2 من UCS أو الأحدث إلى الإصدار 2.1 من UCS أو إصدارا أحدث؟

ماذا يحدث عندما يتم خفض FI من الإصدار 2.2 من UCS أو إصدار أحدث إلى UCS 2.1 أو إصدار سابق؟

ماذا يحدث عندما تستخدم CIMC الإصدار 2.1 من UCS أو إصدارا أقدم؟

ماذا يحدث عندما يتم خفض CIMC من الإصدار 2. 2 من UCS أو الأحدث إلى الإصدار 2. 1 من UCS أو إصدارا أحدث؟

هل هناك أي بادئات محجوزة لا يمكن إستخدامها لعناوين IPv6؟

هل هناك أي شبكات VLAN محجوزة لا يمكن إستخدامها لإدارة النطاق الداخلي؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين نقاط نهاية إدارة نظام الحوسبة الموحدة (UCS) باستخدام عناوين IPv6.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- برنامج Cisco UCS Manager (UCSM)

- وحدة التحكم المتكاملة في الإدارة (CIMC) من Cisco

- التعرف على الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco UCS B Series

- Cisco UCSM، الإصدار 2.2(3a)

- الخوادم النصلية Cisco UCS M3 Series

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تم تقديم دعم إدارة IPv6 على UCS في الإصدار 2.2 من UCS. يمكن أن يكون لكل من موصلات البنية 6100 و 6200 Series Fabric Interconnect (FIs) عنوان IPv6 لمنفذ الإدارة بخلاف عناوين IPv4 الخاصة بهم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لعنوان CIMC الخاص بالخوادم طراز M3 عناوين IPv6. ويتوفر ذلك عند إختيار طريقة الوصول داخل النطاق الترددي.

يمكن إستخدام IPv6 من قبل عملاء خارجيين للوصول إلى خدمات UCS مثل:

- HTTP/HTTPS

- القشرة الآمنة (SSH)

- Telnet

- بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP)

- مدير التفاعل (CIM) من Cisco

- إدارة خدمة الويب (WS-Management)

- خادم نهج Flash

باستخدام UCS كعميل، يمكن إستخدام IPv6 للوصول إلى فئات مختلفة من الخدمات مثل:

- خدمات الشبكة - نظام اسم المجال (DNS) وبروتوكول SNMP وبروتوكول وقت الشبكة (NTP)

- خدمات المصادقة - البروتوكول الخفيف للوصول إلى الدليل (LDAP) و TACACS و RADIUS

- خدمات نقل الملفات - بروتوكول SSH و FTP وبروتوكول نقل ملفات SSH (SFTP) وبروتوكول TFTP

- خدمات أخرى - Syslog، CallHome، عميل نظام ملفات الشبكة (NFS)، ووكيل vCenter

التكوين

يصف هذا القسم كيفية تكوين نقاط نهاية Cisco UCSM باستخدام عناوين IPv6

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

تشكيل FI

أثناء الإعداد الأولي، يمكنك تكوين واجهة الإدارة باستخدام عنوان IPv4 أو IPv6. إذا تم تكوينه باستخدام عنوان IPv6، فيجب عليك إضافة عنوان IPv4 يدويا لواجهة الإدارة بعد الإعداد الأولي عبر UCSM CLI أو GUI.

يوضح هذا المثال الخطوات التي يتم إكمالها لتكوين عنوان IPv6 لمنفذ الإدارة أثناء الإعداد الأولي:

Enter the configuration method. (console/gui) ? console

Enter the setup mode; setup newly or restore from backup. (setup/restore) ? setup

You have chosen to setup a new Fabric interconnect. Continue? (y/n): y

Enforce strong password? (y/n) [y]: n

Enter the password for "admin":

Confirm the password for "admin":

Is this Fabric interconnect part of a cluster(select 'no' for standalone)?

(yes/no) [n]: n

Fabric interconnect will be in stand alone mode

Enter the system name:  ucs-ipv6

Physical Switch Mgmt0 IP address : 2014::10:76:78:107

Physical Switch Mgmt0 IPv6 prefix : 64

IPv6 address of the default gateway : 2014::10:76:78:1

يمكن إضافة عناوين IPv6 إلى إعداد يحتوي على عناوين IPv4 فقط، كما يمكن تغيير عناوين IPv6 الحالية كذلك. تتوفر هذه الخيارات من كل من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل UCSM و CLI.

يوضح هذا المثال الخطوات التي تم إكمالها من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل UCSM:

يوضح هذا المثال الخطوات التي يتم إكمالها من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم في الوصول إلى UCSM:

FI-A# scope fabric-interconnect a

FI-A /fabric-interconnect # scope ipv6-config

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config # set out-of-band ipv6 2014::10:76:78:107

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-gw 2014::10:76:78:1

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-prefix 64

FI-A* # scope fabric-interconnect b

FI-A /fabric-interconnect* # scope ipv6-config

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6 2014::10:76:78:108

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-gw 2014::10:76:78:1

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-prefix 64

FI-A* # scope system

FI-A /system* # set virtual-ip ipv6 2014::10:76:78:106

FI-A* # commit-buffer

ملاحظة: لا يكون التكوين فعالا حتى يتم إدخال الأمر commit-buffer. cisco يوصي أن أنت جعلت all of the يحتاج تغير قبل أن أنت تدخل هذا أمر.

الوصول إلى UCSM عبر IPv6

يمكنك الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة ببروتوكول UCSM و CLI باستخدام عناوين IPv6 المخصصة:

ملاحظة: تتطلب معظم المستعرضات إدخال عنوان IPv6 داخل أقواس مربعة، مثل [2014::10:76:78:106].

CIMC عبر IPv6

يصف هذا القسم الإدارة داخل النطاق ل CIMC.

قبل UCS الإصدار 2.2، كان وصول CIMC من خلال منفذ الإدارة خارج النطاق ل UCS Fi. يمكن أن يكون ل CIMC عنوانان IP مختلفان حتى UCS، الإصدار 2.2:

- عنوان IPv4 الذي يتم تعيينه من علامة التبويب "أجهزة" - يتعلق هذا العنوان بالأجهزة الخاصة بالخادم نفسه ولا يتغير، بغض النظر عن اقتران ملف تعريف الخدمة.

- عنوان IPv4 الذي يتم تعيينه من علامة التبويب "الخوادم" - يتم تثبيت هذا العنوان في ملف تعريف الخدمة وينقل مع ملف تعريف الخدمة.

كما قام UCS الإصدار 2.2 بتمكين الوصول داخل النطاق لملقمات M3 إلى CIMC. يمكن إستخدام كل من عناوين IPv4 و IPv6 للوصول داخل النطاق، لذلك يمكن أن يكون ل CIMC ما يصل إلى ستة عناوين مختلفة من UCS الإصدار 2.2:

خارج النطاق

داخل النطاق

معدات

IPv4

بروتوكول IPv4 و IPv6

الخوادم

IPv4

بروتوكول IPv4 و IPv6

تلميح: راجع الوصول داخل النطاق CIMC على مثال تكوين الخوادم النصلية UCS-B Series Cisco المستند للحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول والتكوين داخل النطاق.

يصف هذا المثال الخطوات التي يتم إكمالها لتكوين عناوين IPv6 داخل النطاق ل CIMC من خلال علامة التبويب "أجهزة" الخاصة بواجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل UCSM:

1. انتقل إلى شبكة LAN > مجموعات VLAN وأنشئ مجموعة VLAN باستخدام قائمة شبكات VLAN التي سيتم إستخدامها لإدارة النطاق الداخلي:

2. انتقل إلى LAN > سياسات عامة > ملف تخصيص داخل النطاق وحدد مجموعة VLAN لإقرانها بملف تخصيص داخل النطاق:

3. انتقل إلى الخادم من علامة التبويب "الأجهزة"، وانقر فوق جرد > CIMC > تغيير عنوان IP الخاص بالإدارة داخل النطاق، وإقران شبكة VLAN من المجموعة ب CIMC، وتعيين عنوان IPv6:

4. أختر شبكة VLAN من القائمة المنسدلة للشبكة، وانقر فوق IPv6 داخل النطاق، وقم بتعيين عنوان IPv6. تعرض الصورة التالية أسلوب التعيين الثابت.

ملاحظة: يمكن أن يكون العنوان إما ساكن إستاتيكي أو من تجمع IPv6، والذي يمكنك إنشاؤه تحت الشبكة المحلية (LAN) > تجمعات > تجمعات IP.

ويتم إستخدام الإجراء نفسه عند تعيين عنوان IPv6 من علامة التبويب "الخوادم". يوضح المثال التالي الخطوات التي تم إكمالها لتكوين عنوان IPv6 داخل النطاق ل CIMC من علامة التبويب "أجهزة" عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم في الوصول إلى شبكة UCSM:

ملاحظة: في هذا مثال، ال InBand VLAN VL10 والطريقة ثابتة استعملت in order to عينت العنوان IPv6.

FI-A# scope server 1/1

FI-A /chassis/server # scope cimc

FI-A /chassis/server/cimc # create mgmt-iface in-band

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # create mgmt-vlan

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # set network-name VL10

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-static-ip6

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set addr

2014::10:76:78:141

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set prefix 64

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set default-gw

2014::10:76:78:1

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # commit-buffer

بدء تشغيل وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس والخدمات الأخرى

يتم إستخدام عنوان CIMC لخدمات مثل لوحة المفاتيح والفيديو والماوس (KVM) و vMedia وواجهة إدارة النظام الذكية (IPMI) والتسلسل عبر الشبكة المحلية (LAN) (SoL). تتوفر هذه الخدمات لكل من عناوين النطاق الداخلي وعناوين خارج النطاق الترددي.

عندما تقوم بتشغيل وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس، انقر فوق > الرمز الموجود بجوار خيار وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس لعرض العناوين المختلفة المتوفرة للوصول إلى وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس:

يتوفر نفس الخيار من قاذف لوحة المفاتيح والفيديو والماوس:

تكون للعناوين التي يتم تعيينها لملف تعريف الخدمة الأسبقية على العناوين التي يتم تعيينها لأجهزة الخادم من خلال علامة التبويب "أجهزة".

عنوان IPv6 هو العنوان الافتراضي الذي يتم إختياره لبدء تشغيل وحدة تحكم KVM، لذلك عند النقر فوق وحدة تحكم KVM، فإنه يستخدم هذا العنوان. يفشل تشغيل KVM إذا لم يكن عنوان IPv6 هذا قابلا للوصول. طقطقت in order to أخترت الآخر عنوان، ال >رمز بجوار ال KVM وحدة طرفية للتحكم خيار، كما هو مذكور أعلاه.

وقد أدخل الإصدار 2.2 من UCS الوصول المباشر إلى لوحة المفاتيح والفيديو والماوس أيضا. ومع ذلك، تتوفر هذه الميزة فقط للإدارة خارج النطاق. لا يمكن إستخدام عناوين IPv6 هنا، نظرا لأن خارج النطاق يستخدم عناوين IPv4 فقط.

التحقق من الصحة

يوضح هذا القسم كيفية التحقق من أن التكوين لديك يعمل بشكل صحيح.

التحقق من تعيين عنوان IPv6 ل FIs

يوضح هذا المثال كيفية التحقق من تعيين عنوان IPv6 للشبكات المالية من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل UCSM:

يوضح هذا المثال كيفية التحقق من تعيين عنوان IPv6 للشبكات الخاصة من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم في الوصول إلى شبكة UCSM:

FI-A(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug ifconfig

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 54:7F:EE:65:81:A1

inet addr:10.76.78.107  Bcast:10.76.78.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: 2014::10:76:78:106/64 Scope:Global

inet6 addr: 2014::10:76:78:107/64 Scope:Global

inet6 addr: fe80::567f:eeff:fe65:81a1/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:24775380 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:14343153 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

FI-B(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug ifconfig

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 54:7F:EE:6F:71:81

inet addr:10.76.78.108  Bcast:10.76.78.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: 2014::10:76:78:108/64 Scope:Global

inet6 addr: fe80::567f:eeff:fe6f:7181/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:18646548 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:238825 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:3206162748 (2.9 GiB)  TX bytes:56366913 (53.7 MiB)

إختبار اتصال الشبكة الأساسي

يوضح هذا المثال كيفية تنفيذ إختبارات اتصال الشبكة الأساسية من واجهة سطر الأوامر (CLI) ل UCSM:

FI-A(local-mgmt)# ping6 2014::10:76:78:216

PING 2014::10:76:78:216(2014::10:76:78:216) from 2014::10:76:78:106 eth0:

56 data bytes

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.92 ms

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.262 ms

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.260 ms

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.222 ms

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.196 ms

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.231 ms

FI-A(local-mgmt)# traceroute6 2014::10:76:78:216

traceroute to 2014::10:76:78:216 (2014::10:76:78:216) from

2014::10:76:78:106, 30 hops max, 16 byte packets

1  2014::10:76:78:216 (2014::10:76:78:216)  0.244 ms *  0.253 ms

التحقق من تعيين عنوان IPv6 ل CIMC

يوضح هذا المثال كيفية التحقق من عناوين IPv6 التي يتم تعيينها إلى CIMC من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل UCSM:

يوضح هذا المثال كيفية التحقق من عناوين IPv6 التي يتم تعيينها إلى CIMC من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم في الوصول الموحد (UCSM):

FI-A# scope server 1/1

FI-A /chassis/server # scope cimc

FI-A /chassis/server/cimc # show mgmt-iface in-band detail expand

External Management Interface:

Mode: In Band

Ip V4 State: None

Ip V6 State: Static

Is Derived from Inband Profile: No

External Management Virtual LAN:

Network Name: VL10

Id: 10

External Management Static IPv6:

IP Address: 2014::10:76:78:146

Default Gateway: 2014::10:76:78:1

Prefix: 64

Primary DNS IP: ::

Secondary DNS IP: ::

تتبع مسار الاتصال الداخلي ل CIMC الخاص بالخوادم النصلية

يوضح المثال التالي كيفية تتبع مسار اتصال CIMC داخل النطاق للخوادم النصلية. يجب تعيين واجهة CIMC داخل النطاق على آخر منفذ لواجهات المضيف (HIF) على IOM الذي يتوافق. يتم إختيار وحدة الإدخال/الإخراج (IOM) استنادا إلى المثيل الإداري للخادم.

من واجهة المستخدم الرسومية UCSM، انتقل إلى Equipment > Server > General > تفاصيل الاتصال:

يمكنك أيضا التحقق من خلال UCSM CLI أيضا:

ملاحظة: على سبيل المثال، مثيل الإدارة هو FI A.

FI-A# scope server 1/1

FI-A /chassis/server # show detail

Server:

Slot: 1

<snip>

Conn Path: A,B

Conn Status: A,B

Managing Instance: A

كما هو موضح، يتم تثبيت ETH1/1/33 بمنفذ الوصلة ETH1/19، والذي يتم إستخدامه للاتصال داخل النطاق.

FI-A(nxos)# show fex 1 detail

Fex Port        State  Fabric Port

Eth1/1/1    Up     Eth1/17

Eth1/1/2    Up     Eth1/17

Eth1/1/3    Up     Eth1/17

Eth1/1/4    Up     Eth1/17

Eth1/1/5  Down        None

Eth1/1/6  Down        None

Eth1/1/7  Down        None

Eth1/1/8  Down        None

Eth1/1/9    Up     Eth1/19

Eth1/1/10  Down        None

Eth1/1/11  Down        None

Eth1/1/12  Down        None

Eth1/1/13    Up     Eth1/20

Eth1/1/14  Down        None

Eth1/1/15  Down        None

Eth1/1/16  Down        None

Eth1/1/17    Up     Eth1/17

Eth1/1/18  Down        None

Eth1/1/19  Down        None

Eth1/1/20  Down        None

Eth1/1/21    Up     Eth1/18

Eth1/1/22    Up     Eth1/18

Eth1/1/23    Up     Eth1/18

Eth1/1/24    Up     Eth1/18

Eth1/1/25  Down        None

Eth1/1/26  Down        None

Eth1/1/27  Down        None

Eth1/1/28  Down        None

Eth1/1/29  Down     Eth1/20

Eth1/1/30  Down     Eth1/20

Eth1/1/31  Down     Eth1/20

Eth1/1/32  Down     Eth1/20

Eth1/1/33    Up     Eth1/19

يضيف التكوين الجاري تشغيله الآن شبكة VLAN داخل النطاق، وهي شبكة VLAN 10 في هذا المثال.

FI-A(nxos)# show run int eth1/1/33

interface Ethernet1/1/33

no pinning server sticky

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4044

switchport trunk allowed vlan 10,4044

no shutdown

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 10

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 10       e02f.6d9a.9e71    dynamic   0          F    F  Eth1/1/33

تتبع مسار الاتصال الداخلي لملقمات الحوامل الخاص ب CIMC

يوضح هذا المثال كيفية تتبع مسار الاتصال الداخلي لبروتوكول CIMC لملقمات الحوامل. يجب تعيين واجهة CIMC على واجهة Ethernet، والتي يتم تعيينها على منفذ موسع البنية (FEX) الذي يتم توصيل الخادم به. إذا كان الخادم يتصل بوحدتي FEX مختلفتين في إعداد عالي التوافر (HA)، فيجب التحقق من المثيل الإداري لتحديد المسار.

من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) UCSM، انتقل إلى Equipment > Rack Mount (المعدات) > Server > General (الخادم) > تفاصيل الاتصال:

يمكنك أيضا التحقق من خلال UCSM CLI أيضا:

FI-A# scope server 1

FI-A /server # show detail

Server:

Conn Path: A,B

Conn Status: A,B

Managing Instance: B

كما هو موضح، يتم توصيل ETH2/1/4 على FEX بخادم الحامل.

FI-B(nxos)# show fex 2 detail

Fex Port        State  Fabric Port

Eth2/1/1  Down        None

Eth2/1/2  Down        None

Eth2/1/3  Down        None

Eth2/1/4    Up      Po1154

Eth2/1/5  Down        None

Eth2/1/6  Down        None

Eth2/1/7  Down        None

Eth2/1/8  Down        None

Eth2/1/9  Down        None

Eth2/1/10  Down        None

Eth2/1/11  Down        None

Eth2/1/12  Down        None

Eth2/1/13  Down        None

Eth2/1/14  Down        None

Eth2/1/15  Down        None

Eth2/1/16  Down        None

Eth2/1/17  Down        None

Eth2/1/18  Down        None

Eth2/1/19  Down        None

Eth2/1/20  Down        None

Eth2/1/21  Down        None

Eth2/1/22  Down        None

Eth2/1/23  Down        None

Eth2/1/24  Down        None

Eth2/1/25  Down        None

Eth2/1/26  Down        None

Eth2/1/27  Down        None

Eth2/1/28  Down        None

Eth2/1/29  Down        None

Eth2/1/30  Down        None

Eth2/1/31  Down        None

Eth2/1/32  Down        None

يتم تعيين واجهات Vethernet هذه على ETH2/1/4:

ملاحظة: في هذا المثال، واجهة CIMC هي Veth32769.

FI-B(nxos)# show vifs interface ethernet 2/1/4

Interface      MAX-VIFS VIFS

-------------- -------- ------------------------------------

Eth2/1/4       60       Veth689, Veth32769,

FI-B(nxos)# show run int veth32769

interface Vethernet32769

inherit port-profile ucsm_internal_rackserver_portprofile

no pinning server sticky

bind interface Ethernet2/1/4 channel 65535

كما هو موضح، يتم تثبيت Veth32769 على منفذ الوصلة ETH1/17.

FI-B(nxos)# show pinning border-interfaces

--------------------+---------+-----------------------------

Border Interface     Status    SIFs

--------------------+---------+-----------------------------

Eth1/17              Active    sup-eth2 Veth32769

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

الأسئلة المتكررة (FAQs)

يوضح هذا القسم بعض الأسئلة المتداولة والإجابات.

هل يمكنني إستخدام عناوين البث الأحادي الخاصة ل IPv6 لمنفذ الإدارة؟

لا. يتم دعم عناوين البث الأحادي العمومية فقط.

هل يدعم UCS التكوين التلقائي للعنوان عديم الحالة (SLAAC)؟

لا. يتم دعم تعيين العناوين الثابت فقط لمنفذ إدارة FI.

هل يمكنني إستخدام IPv6 لأجهزة بدء iSCSI عند إستخدام تمهيد iSCSI؟

لا. لا يتم دعم IPv6 لبادئ واجهة نظام الكمبيوتر الصغير عبر الإنترنت (iSCSI) في الوقت الحالي.

ماذا يحدث عندما يتم خفض UCSM من الإصدار 2.2 من UCS أو الأحدث إلى الإصدار 2.1 من UCS أو إصدارا أحدث؟

إذا كانت منافذ إدارة المحول المالي أو إذا كانت وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CIMC) تحتوي على عنوان IPv6 أو تكوين داخل النطاق، فيفشل الرجوع إلى إصدار أقدم مع رسالة خطأ.

ماذا يحدث عندما يتم خفض FI من الإصدار 2.2 من UCS أو إصدار أحدث إلى UCS 2.1 أو إصدار سابق؟

إذا كان UCSM حاليا يستعمل صيغة 2،2 أو متأخر، ال fi خفض يتم بنجاح. يجب أن يستمر تكوين IPv6 على FI في العمل.

ماذا يحدث عندما تستخدم CIMC الإصدار 2.1 من UCS أو إصدارا أقدم؟

إذا كان UCSM يستخدم الإصدار 2.2 أو إصدار أحدث، يتم السماح بتكوين Inband أو IPv6 ل CIMC. ومع ذلك، لم يتم التعرف على ذلك ويواصل مركز التحكم في إدارة الشبكة (CIMC) إستخدام عنوان IPv4 خارج النطاق.

ماذا يحدث عندما يتم خفض CIMC من الإصدار 2. 2 من UCS أو الأحدث إلى الإصدار 2. 1 من UCS أو إصدارا أحدث؟

إذا كان CIMC به تكوين InBand أو IPv6، يفشل الخفض برسالة خطأ.

هل هناك أي بادئات محجوزة لا يمكن إستخدامها لعناوين IPv6؟

نعم. قيم البادئة المحجوزة هي 0 و 128. يمكن إستخدام من 1 إلى 127 فقط.

هل هناك أي شبكات VLAN محجوزة لا يمكن إستخدامها لإدارة النطاق الداخلي؟

نعم. لا يمكن إستخدام شبكات VLAN أرقام 1 و 2 و 3 مع القائمة العادية لشبكات VLAN المحجوزة (من 3968 إلى 4047).

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين واجهة المستخدم الرسومية Cisco UCS Manager، الإصدار 2.2

- دليل تكوين واجهة سطر الأوامر Cisco UCS Manager، الإصدار 2.2

- بوابة قاعدة معارف IPv6

- الوصول الداخلي إلى CIMC على مثال تكوين الخوادم النصلية UCS-B Series

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems