المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

تنزيل الملفات

إستيراد ملفات برنامج التشغيل

خطوات التكوين

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إنشاء ISO مخصص من Cisco باستخدام مدير دورة حياة المركز vCenter.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

1. الإصدار 7.0 أو الأحدث من Dell Function vCenter Server.

2. حزمة تثبيت ESXi دون اتصال.

3. برنامج تشغيل Cisco UCS ISO أو ملف ZIP.

4. يجب إستيراد كلا الملفين إلى مدير دورة حياة vCenter قبل المتابعة بالخطوات المحددة.

ملاحظة: لا يتطلب هذا الإجراء وجود كائن مركز بيانات أو مجموعة أجهزة مضيفة ضمن vCenter. ينطبق هذا الإجراء على أي إصدار vCenter يكون الإصدار 7.0 أو أعلى.

المكونات المستخدمة

1. vCenter 9.0 (يجب أن يكون vCenter 7.0 على الأقل أو أعلى)

2. برنامج vCenter Life Cycle Manager

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

تنزيل الملفات

ملاحظة: الرجاء تحديد الإصدار الصحيح المطلوب لبيئتك الخاصة. الصورة المعروضة لأغراض العرض التوضيحي.

إستيراد ملفات برنامج التشغيل

استخرج ملف Driver Zip الذي تم تنزيله من دعم منتج Cisco.

لإدراج ملفات برنامج التشغيل الضرورية، انتقل إلى مدير دورة حياة vSphere > إجراءات > إستيراد التحديثات > إستعراض.

لأغراض العرض التوضيحي، تم تحديد برنامج تشغيل إيثرنت من Cisco VIC.

وبمجرد اكتمال عملية الاستيراد، يتم إدراج برنامج التشغيل المستورد ضمن مخزن البرامج > المكونات.

كرر هذه الخطوات لجميع برامج التشغيل الإضافية المطلوبة.

خطوات التكوين

إنشاء كائن مركز بيانات جديد. انقر بزر الماوس الأيمن فوق كائن vCenter > مركز بيانات جديد > الاسم.

إنشاء كائن نظام مجموعة جديد. انقر بزر الماوس الأيمن فوق كائن مركز البيانات الذي تم إنشاؤه > مجموعة جديدة > اسم.

تأكد من تحديد خيار إنشاء صورة جديدة.

حدد إصدار ESXi القابل للتطبيق. أترك قسم عنوان المورد فارغا. انقر فوق Next (التالي).

حدد إنهاء.

انتقل إلى كائن نظام المجموعة > تحديثات > صورة > تحرير

حدد إظهار التفاصيل حول المكونات

حدد إضافة مكونات.

حدد برامج التشغيل المحددة التي تحتاجها تحت المكونات المستقلة لإنشاء برنامج Cisco ISO المخصص.

لأغراض العرض التوضيحي، تم تحديد برنامج تشغيل إيثرنت من Cisco VIC.

يسرد برنامج التشغيل تحت ملف تخصيص الصورة. انقر فوق حفظ.

انقر فوق خيارات إضافية(...) > تصدير

أختر التنسيق الذي تريده. تم إختيار ISO لأغراض العرض التوضيحي.

بمجرد تحديد التنسيق، يبدأ تنزيل ملف التصدير الذي تم إنشاؤه من نافذة المستعرض.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.