المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

صورة الشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إعداد شبكة سلسلة نظام الحوسبة الموحدة (UCS-E) بواسطة BVI و BDI.

BVI هو واجهة منطقية قابلة للتوجيه من الطبقة الثالثة تقوم بتجميع الواجهات المادية في مجموعة منطقية واحدة. يتم إستخدام BVIs على موجهات سلسلة ISR G2.

BDI هو واجهة منطقية تسمح بالتدفق ثنائي الإتجاه لحركة المرور بين شبكة جسر من الطبقة 2 وشبكة موجهة من الطبقة 3. يتم إستخدام واجهة BDI على موجهات سلسلة ISR 4000.

تمت المساهمة من قبل عثمان محمود، مهندسي TAC من Cisco TAZ.

المتطلبات الأساسية

معرفة حركة المرور الموجهة (L3) والمزودة بروابط (L2).

المتطلبات

معرفة أساسية بشبكات IP وتوجيهها. كذلك، من المتوقع أن يتمتع الجمهور بالمعرفة الأساسية حول الأجهزة الافتراضية وبرامج مراقبة الأجهزة الافتراضية.

المكونات المستخدمة

الوحدات النمطية لخادم UCS-E Series، موجهات الخدمات المتكاملة (ISR) G2 (3900) و ISR 4K (4451).

التكوين

تغطي هذه المقالة مثالين للتكوين. ويستند أحد الأمثلة على ISR4K و BDI. ويغطي المثال الآخر ISR G2 و BVI.

صورة الشبكة

هذه الصورة عبارة عن إعداد بسيط يستخدم ISR4k و BDI:

هذه الصورة هي إعداد بسيط يستخدم ISR G2 (3900) و BVI:

التكوينات

مثال التكوين ل ISR4K و BDI:

##############################################################################

router(config)# vlan 20

!

الموجه(config)#interface BDI20

الموجه (config-if)# عنوان IP 192.168.7.1 255.255.255.0

router(config-if)# عملية كبسلة dot1Q 20

نهاية رقم الموجه(config-if)

!

الموجه(config)# ucse subslot 0/1

وحدة التحكم Router(config-ucse)# imc access-port shared-lom

الموجه(config-ucse)# imc عنوان 192.168.254.3 255.255.255.0 default-gateway 192.168.254.1

!

Router(config)# interface ucse0/1/0

الموجه(config-if)# ip الاسترجاع غير المرقم 1

الموجه(config-if)# carrier-delay 60

الموجه(config-if)# لا يوجد تفاوض تلقائي

الموجه(config-if)# switchport mode trunk

الموجه(config-if)# لم يتم تمكين mop

الموجه(config-if)# no mop sysid

!

الموجه(config)#interface ucse0/1/1

الموجه(config-if)# بدون عنوان IP

الموجه(config-if)# لا يوجد تفاوض تلقائي

الموجه(config-if)# switchport mode trunk

الموجه(config-if)# لم يتم تمكين mop

الموجه(config-if)# no mop sysid

الموجه(config-if)# خدمة مثيل 20 إيثرنت

الموجه(config-if-srv)#encapsulation dot1q 20

الموجه(config-if-srv)#bridge-domain 20

##################################################################################

مثال التكوين ل ISR G2 و BVI:

##################################################################################

الموجه(config)#interface UCSE2/0

الموجه(config-if)# ip غير المرقمة BVI1

router(config-if)#service-module heartbeat-reset disable

الموجه(config-if)# imc عنوان 192.168.13.2 255.255.255.0 default-gateway 192.168.13.1

وحدة التحكم Router(config-if)# imc access-port shared-lom

الموجه(config-if)#bridge-group 1

!

الموجه(config)# قارن ucse2/1

الموجه(config-if)# switchport mode trunk

موجه(config-if)#no عنوان IP

!

الموجه(config)# الواجهة BVI1

الموجه(config-if)#ip عنوان 192.168.13.1 255.255.255.0

الموجه(config-if)#end

######################################################################################

التحقق من الصحة

التحقق من حالة BDI بواسطة هذا الأمر:

router# show bridge-domain 20

مجال جسر 20 (منفذان في الكل)

الولاية: UP MAC يعلم: ممكن

مؤقت العمر: 300 ثانية (ثوان)

BDI20 (لأعلى)

مثيل الخدمة UCSE0/1/1 20

مرجع العمر الافتراضي لنهج عنوان AED MAC

- 00C1.64AF.7CF3 to_bdi ساكن إستاتيكي 0 BDI20>

0000C.29DC.297B Forward Dynamic 299 ucse0/1/1.EFP20

تحقق من حالة واجهة BVI بواسطة هذا الأمر:

Router# show ip interface brief

هل توافق على عنوان IP للواجهة؟   بروتوكول حالة الأسلوب

UCSE2/0 192.168.13.1 نعم غير محدد

إلغاء إعداد UCSE2/1 YES غير المعين

BVI1 192.168.13.1 نعم NVRAM up

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قم بتشغيل هذه الأوامر للتحقق من حالة الوحدة النمطية UCS-E:

حالة Router#UCSE subslot 2/0

الوحدة النمطية للخدمة هي Cisco UCSE2/0

تدعم الوحدة النمطية Service الجلسة عبر خط tty 67

الوحدة النمطية للخدمة في حالة مستقرة

تم تعطيل إعادة تعيين الوحدة النمطية للخدمة عند حدوث خطأ

تم تعطيل إعادة تعيين ضربات القلب للوحدة النمطية للخدمة

إحصائيات الفتحة الفرعية 2/0 ل Router#UCSE

إحصائيات إعادة تعيين الوحدة النمطية:

عدد إعادة تعيين CLI = 0

عدد إعادة تحميل واجهة سطر الأوامر (CLI) = 1

عدد مرات إعادة تعيين مهلة طلب التسجيل = 0

حدث خطأ أثناء إعادة تعيين مهلة الاسترداد = 0

عدد تسجيل الوحدة النمطية = 2

قم بتشغيل هذا الأمر للتحقق من مخزون الموجه:

الموجه# إظهار المخزون

الاسم: "هيكل Cisco3925"، إدارة الحقوق: "هيكل Cisco3925"

PID: Cisco3925-chassis، VID: V01، SN: FTX1425A55N

.......................

الاسم: "الجيل الرابع من أداء Cisco UCS E-Series مزدوج النطاق من Intel مع دعم PCIe على الفتحة 2"، DESCR: "الجيل الرابع من أداء Cisco UCS E-Series مزدوج النطاق مع دعم PCIe"

PID: UCS-E140DP-M1/K9، VID: V01، SN: FOC16270UHN

قم بتشغيل هذا الأمر للتحقق من حالة الواجهة:

Router# show ip interface brief

هل توافق على عنوان IP للواجهة؟ بروتوكول حالة الأسلوب

UCSE2/0 192.168.13.1 نعم غير محدد

إلغاء إعداد UCSE2/1 YES غير المعين

BVI1 192.168.13.1 نعم NVRAM معطل إداريا

معلومات ذات صلة

- فهم واجهة Bridge الظاهرية (BVI) وواجهة مجال الجسر (BDI)

- دليل يحصل يبدأ لخوادم Cisco UCS من السلسلة E ومحرك حوسبة الشبكة Cisco UCS E-Series