المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة: يتسبب ملف تعريف التخزين في منع UCS المركزي، عندما يتم إلغاء وحدات LUN الثابتة الخاصة بالقمع

الحل

إزالة ملف تعريف التخزين والمطالبة بالوحدات المنطقية (LUN) اليتيمة في UCS Central

السيناريو 1: مشكلة حظر العولمة عند إرفاق ملف تعريف وحدة تخزين بملف تعريف الخدمة

إجراءات السيناريو 1

السيناريو 2: المطالبة بالوحدات المنطقية (LUN) اليتيمة في UCS Central بعد عملية عولمة موجزات الخدمات الناجحة

إجراءات السيناريو 2

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند سيناريوهين يمكن أن يحدثا عند عولمة ملف تعريف خدمة في Cisco Unified Computing System (UCS) Central. العددان اللذان يمكنك رؤيتهما هما مشكلة حظر العولمة بسبب ملف تعريف وحدة تخزين مقترن وأرقام الوحدات المنطقية (LUN) المعزولة. يغطي هذا المستند الأسباب التي يمكن أن تطفو عليها هذه المشاكل وكيفية حلها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يفترض هذا المستند أن لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCSM) من Cisco

- Cisco UCS Central

- خوادم Cisco UCS من السلسلة B و C

المكونات المستخدمة

- الارتباطات النسيجية UCS 6454 (Fi)

- UCSM الإصدار 4.1(1c)

- Cisco UCS المركزي، الإصدار 2.0(1m)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

- يتم إعتبار أي إصدار لا يمكن حله من خلال عملية عولمة Cisco UCS المركزية كحظر. يجب حل هذه المحصرات جميعها في مجال Cisco UCS أو Cisco UCS Central قبل أن تتمكن العولمة من الإكمال.

- يدعم Cisco UCS Central ملفات تعريف التخزين بشكل عام، ومع ذلك، فإنه لا يسمح بعولمة ملفات تعريف التخزين. سيلزم إنشاء ملفات تعريف التخزين وسياساتها في Cisco UCS Central لاستخدامها مع أي ملفات تعريف خدمات تم تحويلها إلى العولمة.

- يمكن تكوين ملف تعريف التخزين بنهج معينة تملي إستخدام القرص الفعلي. ثم يتم إرفاق ملفات تعريف التخزين بملف تعريف خدمة لإنشاء LUN تلقائيا ونشرها.

- توجد وحدة LUN معزولة عندما يكون ملف تعريف الخدمة الذي يحتوي على محرك الأقراص الظاهري قد تم حذفه أو أن ملف تعريف الخدمة لم يعد مقترنا بملف تعريف التخزين. يتم الاحتفاظ ببيانات وحدات LUN ولكن يجب الادعاء بأنها قابلة للاستخدام.

- يقع الشريط الجانبي في Cisco UCS Central على يسار واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، ولها وصول سريع إلى أيقونات مثل ملفات التعريف، السياسات، مهام العولمة، وهكذا دواليك.

المشكلة: يتسبب ملف تعريف التخزين في منع UCS المركزي، عندما يتم إلغاء وحدات LUN الثابتة الخاصة بالقمع

يصادف Cisco UCS Central عملية حظر وستفشل في التقييم في أي وقت يحتوي ملف تعريف الخدمة المستخدم للعولمة على ملف تعريف مخزن مرتبط. إذا كان ملف تعريف التخزين يحتوي أيضا على وحدات LUN، فسيصبح هؤلاء الأشخاص معزولين عند إزالة ملف تعريف التخزين لمسح أداة الصد. تظل وحدات LUN معزولة في التخزين المشترك مع الاحتفاظ بمحتوياتها حتى يتم استعادتها في Cisco UCS Central.

الحل

إزالة ملف تعريف التخزين والمطالبة بالوحدات المنطقية (LUN) اليتيمة في UCS Central

تؤدي إزالة ملف تعريف التخزين من ملف تعريف الخدمة في UCSM إلى مسح هذا الحصر المحدد، والموضح في السيناريو 1. إذا كان ملف تعريف التخزين يحتوي أيضا على وحدات LUN، يمكن إستردادها من خلال إنشاء التكوين والسياسات المناسبة في Cisco UCS Central، الموضحة في السيناريو 2.

السيناريو 1: مشكلة حظر العولمة عند إرفاق ملف تعريف وحدة تخزين بملف تعريف الخدمة

الإصلاح: قم بتشغيل Cisco UCSM وأزال ملف تعريف التخزين من ملف تعريف الخدمة الذي فشل في العولمة ثم قم بإعادة تقييم العولمة في UCS Central.

الشرح: إذا جرت محاولة لعولمة ملف تعريف خدمة محلي مع ملف تعريف تخزين مقترن، يفشل التقييم بسبب مشكلة في الحظر. الحصر هو ملف تعريف تخزين مرتبط بملف تعريف الخدمة في UCSM، والذي يكون في تقدم العولمة في Cisco UCS Central.

تواجه مهمة العولمة في Cisco UCS Central عوامل حظر عند محاولة عولمة ملف تعريف خدمة مع ملف تعريف تخزين مرتبط، كما هو موضح في هذه الصورة.

إجراءات السيناريو 1

الخطوة 1. قم بتشغيل UCS Manager وانقر على الخوادم. حدد مكان وانقر فوق ملف تعريف الخدمة المستخدم للعولمة. انتقل إلى وحدات التخزين > ملفات تعريف وحدات التخزين كما هو موضح في هذه الصورة.

الخطوة 2. انتقل إلى تعديل ملف تعريف التخزين>نهج ملف تعريف التخزين وانقر فوق القائمة المنسدلة ملف تعريف التخزين وحدد لا يوجد ملف تعريف وحدة التخزين وانقر فوق موافق.

ملاحظة: أصبحت أي حالة تكوين لوحدات LUN تم نشرها مسبقا الآن معزولة، بدلا من "التطبيق" و"عبر الإنترنت".

الخطوة 3. قم بتشغيل Cisco UCS Central ومن الشريط الجانبي، انقر فوق مهام العولمة. انقر نقرا مزدوجا فوق اسم مهمة العولمة المناسب وانقر فوق إعادة تقييم العولمة > نعم.

ملاحظة: إذا كان ملف تعريف التخزين هو أداة الحظر الوحيدة، ينجح التقييم. إذا كان هناك أي أدوات منع أخرى بجانب ملف تعريف التخزين، فيجب حلها من أجل تقييم ناجح.

الخطوة 4. حدد بدء العولمة في Cisco UCS Central وانقر نعم كما هو موضح في هذه الصورة.

ملاحظة: في حالة وجود أي تجمع أو تعارض في السياسات أو تعارضات متقدمة في السياسات، يلزم حلها قبل بدء العولمة.

السيناريو 2: المطالبة بالوحدات المنطقية (LUN) اليتيمة في UCS Central بعد عملية عولمة موجزات الخدمات الناجحة

الإصلاح: إنشاء ملف تعريف تخزين ووحدات LUN محلية في Cisco UCS Central وإقران ملف تعريف التخزين بملف تعريف الخدمة. إنشاء كل وحدة LUN والمطالبة بها بشكل فردي، ومطابقة أسماء وحدات LUN الأصلية من UCSM مع أسماء وحدات LUN للمطالبة التي تم إنشاؤها حديثا في UCS Central.

الشرح: في حالة حذف ملف تعريف وحدة التخزين أو إزالته من ملف تعريف الخدمة الخاص بها، تصبح وحدات LUN منفصلة. إذا كان أي ملف تعريف تخزين مع وحدات LUN مرتبطا بملف تعريف خدمة يتم إستخدامه للعولمة، فيمكنك مواجهة وحدات LUN المعزولة. يحدث ذلك لأنه يجب إزالة ملف تعريف التخزين من ملف تعريف الخدمة في UCSM للتقييم الناجح والعولمة في UCS Central.

أصبحت حالة تكوين أي وحدات LUN من الخادم (الخوادم) في UCS Central التي تمت عولمة ملف تعريف الخدمة الخاص بها حاليا متخلفة. سبق أن تم إنشاء وحدات LUN الخاصة بهذا الخادم في UCSM، والآن يعرض ميتم، كما هو موضح في هذه الصورة.

إجراءات السيناريو 2

الخطوة 1. قم بتشغيل Cisco UCS Central، وانقر على شريط الإجراءات، واكتب إنشاء ملف تعريف التخزين، واضغط على Enter.

الخطوة 2. انتقل إلى وحدات LUN المحلية > Add (Add هو الزر plus بالقرب من وحدات LUN المحلية). اكتب اسم (أسماء) LUN الأصلية وانقر فوق حالة المطالبة > إنشاء كما هو موضح في الصورة.

ملاحظة: أضف وحدة LUN محلية جديدة مع وضع المطالبة لكل وحدة LUN تم إلغاء إستلامها. يوصى بمطابقة أسماء وحدات LUN الأصلية من UCSM في ملف تعريف التخزين المركزي من Cisco UCS.

الخطوة 3. حدد ملفات تخصيص من الشريط الجانبي، حدد مكان وقم بالنقر المزدوج على ملف تخصيص الخدمة المناسب وانقر تحرير في أعلى اليمين (أيقونة القلم الرصاص). انتقل إلى التخزين > ملف تعريف التخزين وانقر فوق التحرير المنسدل، واختر اسم ملف تعريف التخزين المناسب، وانقر فوق حفظ.

الخطوة 4. حدد توصيفات من الشريط الجانبي، حدد مكان، وانقر نقرا مزدوجا على ملف تعريف الخدمة المناسب. انتقل إلى وحدة التخزين وانقر فوق وحدة LUN المحلية ضمن عناصر التخزين. انقر فوق رمز أدوات النظام > المطالبة بوحدة LUN المعزولة كما هو موضح في هذه الصورة.

الخطوة 4.1. حدد مربع LUN الذي يطابق الاسم الذي تم تعيين LUN للمطالبة به، وانقر فوق المطالبة ب LUN المنعزلة كما هو موضح في هذه الصورة.

الخطوة 5. حدد توصيفات من الشريط الجانبي، حدد مكان، وانقر نقرا مزدوجا على ملف تعريف الخدمة المناسب. انتقل إلى التخزين وتأكد من تطبيق جميع وحدات LUN الموجودة ضمن عناصر التخزين وتأكيدها الآن عبر الإنترنت.

معلومات ذات صلة

- دليل بدء تشغيل Cisco UCS المركزي

- دليل إدارة الخادم المركزي من Cisco UCS

- دليل إدارة التخزين المركزي من Cisco UCS

- ملاحظات الإصدار الخاصة ب Cisco UCS Central، الإصدار 2.0

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvu87668 - يمكن أن تفشل عولمة ملف تعريف الخدمة المحلية (LSP) حتى ولو لم يتم إرفاق ملف تعريف التخزين بملف تعريف الخدمة.

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems