المحتويات

المقدمة

المكونات المستخدمة

الإجراء

أستكشاف أخطاء التسجيل الشائعة وإصلاحها:

السيناريو 1: كلمة مرور المسؤول لمجال UCS خاطئة عند تسجيل المجال من UCS Central.

السيناريو 2: لم تتم مزامنة وقت UCS المركزي ووقت مجال UCS.

السيناريو 3: يتم إدخال سر مشترك خاطئ أثناء التسجيل من مجال UCS.

السيناريو 4: يتعذر على UCS Central الاتصال بمدير UCS أثناء التسجيل

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات تسجيل نظام الحوسبة الموحدة من Cisco - مجالات UCS مع UCS Central. قبل الإصدار المركزي من UCS 1.5، يمكن إجراء التسجيل من مدير UCS فقط. الإصدار 1.5 وما بعده، يمكن إجراء التسجيل من كل من UCS Central و UCS Manager.

المكونات المستخدمة

UCS المركزي الطراز 2.0(1a)

مدير UCS 3.1(3a)

جميع الأجهزة المستخدمة هي أجهزة معملية

الإجراء

عملية التسجيل من مجال UCS:

لبرنامج CatUCS Manager وانقر على Admin-> Communication Management-> UCS Central.

حدد التسجيل باستخدام UCS Central .

أدخل اسم المضيف/ عنوان IP والسر المشترك ل UCS Central (دائما أفضل ممارسة لتسجيل UCS Central باستخدام اسم المضيف، حيث يمكن تغيير عنوان IP باستخدام إدخال DNS، بينما يتم تسجيل المجال) وانقر على موافق لبدء التسجيل.

يمكن تعيين عنصر التحكم في تحليل النهج أثناء التسجيل. كما يمكن تغييره بعد التسجيل.

قم بمراقبة حالة FSM (جهاز الحالة المحدودة) للتحقق من عملية التسجيل.

عملية التسجيل من UCS Central:

قم بتشغيل UCS Central وانقر فوق أدوات النظام وانتقل إلى إدارة المجال.

انقر فوق تسجيل مجال في الزاوية اليمنى.

دخلت ال UCS مجال hostname/IP عنوان والمسؤول مستعمل إسم وكلمة. حدد اسم المضيف/عنوان IP الخاص ب UCS Central وانقر على التسجيل. (يمكن دائما تغيير أفضل ممارسة لتسجيل UCS المركزي باستخدام اسم المضيف كعنوان IP باستخدام إدخال DNS، بينما يتم تسجيل المجال).

يمكن مراقبة حالة FSM من علامة التبويب حالة التكوين.

أستكشاف أخطاء التسجيل الشائعة وإصلاحها:

السيناريو 1: كلمة مرور المسؤول لمجال UCS خاطئة عند تسجيل المجال من UCS Central.

الإصلاح: قم بتصحيح كلمة مرور المسؤول وحاول التسجيل مرة أخرى.

حالة FSM من UCS Central

السيناريو 2: لم تتم مزامنة توقيت UCS المركزي ومجال UCS.

الإصلاح: قم بمزامنة الوقت على UCS Central ومجال UCS ثم حاول إجراء الهيكلة مرة أخرى.

ارجع إلى مزامنة الوقت الإجباري في إدارة UCS في الارتباط أدناه لتصحيح الوقت.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html

حالة FSM من مدير UCS

السيناريو 3: يتم إدخال سر مشترك خاطئ أثناء التسجيل من مجال UCS.

الإصلاح: أدخل السر المشترك الصحيح وحاول إجراء النسخ مرة أخرى.

ارجع إلى إعادة تعيين "السر المشترك" في الارتباط أدناه لتغيير "السر المشترك".

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493

حالة FSM من مدير UCS

السيناريو 4: يتعذر على UCS Central الاتصال بمدير UCS أثناء التسجيل

الإصلاح: تأكد من عدم وجود جدار حماية يمنع الاتصال بين UCSM و UCS Central على 443.

حالة FSM من مدير UCS