المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

تخطيط واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل UCS Central HTML

تعيين مجال UCS إلى مجموعة مجال

إنشاء ملف تعريف خدمة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين ملف تعريف خدمة عمومي (GSP) في UCS (نظام الحوسبة الموحدة) Central، كما أننا نلقي نظرة على كيفية معالجة بعض التنبيهات التي قد نواجهها أثناء إنشاء نظام GSP.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

التوافق مع إنشاء ملف تعريف الخدمة وقالب ملف تعريف الخدمة في UCSM (مدير أنظمة الحوسبة الموحدة)

معرفة أساسية ب UCS Central.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

Cisco UCSM 3.1(1h)

Cisco UCS المركزي الطراز 1.5(1a)

الخوادم النصلية Cisco UCS

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يقوم ملف تعريف الخدمة العمومي بتثبيت التكوين المنطقي الذي تم نشره عبر مركز البيانات.

تمكن هذه المركزية صيانة جميع ملفات تعريف الخدمة في مجالات Cisco UCS من موقع مركزي واحد في Cisco UCS المركزي.

عندما تستخدم ملف تعريف خدمة عمومي، يمكنك تنفيذ ما يلي عبر مركز البيانات:

· انتقاء عنصر كمبيوتر لملف تعريف الخدمة من أي من مجالات Cisco UCS.

· ترحيل ملف تعريف الخدمة من عنصر إلى آخر.

· حدد الخوادم من تجمعات الخوادم العالمية المتاحة من أي من مجالات Cisco UCS.

· ربط الموارد العالمية مثل مجموعات المعرفات والسياسات.

· الإشارة إلى أي من السياسات العامة في مجال Cisco UCS

التكوين

تخطيط واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل UCS Central HTML

هذه هي الأقسام الموجودة داخل واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل HTML المركزية.

كما أنها توفر فكرة موجزة عما يسمح لنا كل زر/تحديد بفعله داخل واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل HTML5.

هذه هي الصفحة الأولية التي ستراها بعد تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية المركزية الجديدة UCS (علامة التبويب لوحة المعلومات).

يمكن تخصيص هذا لكل مستخدم فردي، ومع ذلك فهذا مثال على إعداد افتراضي.

تعيين مجال UCS إلى مجموعة مجال

تحت شجرة البحث، انقر فوق تحديد المجالات.

سيسمح لنا تبويب المجالات بتحديد مجال لتعديله.

عندما يكون المجال مسجلا مع UCS Central، فسيتم تعيينه كمجال غير مجمع.

يمكنك رؤية أنه في هذا المثيل، يتم إلغاء تجميع المجال المحدد.

لنقل المجال إلى مجموعة مجال، حدد أيقونة الأدوات وانقر فوق تعيين مجال إلى مجموعة المجال من القائمة المنسدلة.

بمجرد تحديد خيار تعيين مجال إلى مجموعة المجالات، سترى منبثقا مثل ذلك.

حدد القائمة المنسدلة "موقع مجموعة المجالات" ثم قم بنقل المجال إلى مجموعة المجال المناسبة.

في هذا المثال، يتم إستخدام مجموعة المجال الجذر.

إنشاء ملف تعريف خدمة

لإنشاء GSP، يجب أولا إنشاء قالب GSP.

بما أنك تبحث عن إنشاء (أو تعديل) كائن، والذي في هذا المثال هو قالب GSP، فإنك تنتقل إلى القسم العلوي الأيسر وتبحث عن إنشاء ملف تعريف خدمة.

من القائمة المنسدلة، انقر على إنشاء قالب ملف تعريف خدمة

هذا يظهر المعلومات الأساسية التي ستراها من علامة التبويب قالب GSP (أو فقط GSP).

أختر الإعدادات المناسبة، تماما كما تريد أثناء إنشاء قالب ملف تعريف خدمة في UCSM.

بمجرد إنشاء قالب ملف تعريف خدمة، يمكنك الآن الانتقال إلى إنشاء ملف تعريف خدمة في UCS Central.

حدد خيار الأدوات ثم انقر على إنشاء ملف تعريف خدمة من قالب من القائمة المنسدلة لإنشاء GSP.

سيتم مشاهدة منبثقة كهذه، مشابهة لما هو موضح في UCSM.

في هذا المثال، يتم إنشاء توصيفات خدمة ببادئة "إختبار".

إذا كنت تريد إنشاء GSP باسم معين حدد خيار الإدخال اليدوي بدلا من ذلك.

يمكنك ملاحظة إنشاء مثالين لملف تعريف الخدمة.

تبحث عن هذه من شريط البحث، على أي حال يمكنك إستخدام شجرة البحث على اليسار أيضا.

تعيين GSP

في هذا المثال، تم إختيار خيار تعيين الخادم يدويا.

سيؤدي ذلك إلى ظهور نقطة منبثقة حيث يمكنك تعيين ملف التعريف يدويا إلى خادم من إختيارنا (مماثل ل UCSM).

بشكل افتراضي، يتم إنشاء بطاقتي VNICs حتى ولو لم تقم بتكوين بطاقات VNICs مطلقا في إنشاء ملف تعريف الخدمة الخاص بنا.

تذكر، يقترن VNIC مع عنوان MAC ولديه VLAN (شبكات) عليه، ولم يتم تعريف أي منهما عندما قمت بإنشاء ملف تعريف الخدمة.

وهذا يمنحك فكرة عن كيفية معالجة هذه التنبيهات.

GSP حتى مع أخطاء التكوين، يجب ملاحظة ما إن يتم إنشاؤه في UCSM كما هو موضح.

ملف تعريف الخدمة الذي يتم دفعه من المركز إلى UCSM، سيكون له الكرة الأرضية الخضراء بجانبه.

دعونا الآن نتحرك نحو إنشاء شبكة VLAN

عينت ال VLAN id واسمت ال VLAN.

أنت ينبغي عينت ال domain مجموعة أن يستعمل هذا VLAN، حتى أي ال VLAN لا يظهر في UCSM.

المهمة التالية هي إنشاء عناوين MAC وبطاقات VNIC. (إستدعاء تنبيه التكوين الذي كان يقوم به نظام GSP)

ابدأ ملء تفاصيل تجمع Mac كما هو موضح.

إنشاء كتلة من عنوان MAC كما هو موضح

قم بإنشاء vNIC (آت) وعينت بركة Mac (Central-MAC في هذا المثال) لها.

صحبت ال vNIC مع ال VLAN أن كان خلقت سابقا (VLAN-Central-215) في هذه الحالة.

وبمجرد الانتهاء، لا يزال ملف تعريف الخدمة يحتوي على حالات فشل التكوين هذه.

المعلومات غامضة في قسم أخطاء التكوين الحرجة، للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية معالجة التنبيهات، انقر فوق تفاصيل الخطأ كما هو موضح

هذا مجال معين له مثيل سابق للمركزي تم حذفه قبل إنشاء هذا المجال، وبالتالي ترك كائنات مكررة، والتي قد يكون لها نفس التداعيات إذا كنت تريد إلغاء تسجيل المركزي من UCSM.

من المقترح بشدة عدم إلغاء تسجيل Central من UCSM لاستكشاف مشكلة وإصلاحها. إنها ليست خطوة لحل المشاكل.

تم سرد أحد هذه الأشياء المكررة التي تتسبب فيها العواقب كما تم شرحها، والذي كان سبب التنبيه.

المفتاح يستقي طرق من هذا هي:

- إذا كانت رسائل الخطأ غامضة، فراجع قسم تفاصيل الخطأ للحصول على مزيد من المعلومات.

- لا تقم بإلغاء تسجيل Central من UCSM كخطوة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التنبيه، انقر فوق "إعادة تطبيق التكوين" لملف تعريف الخدمة لاكتشاف التغييرات التي تم إجراؤها.

بمجرد أن تتمكن من معالجة التنبيهات، يجب أن يعرض ملف تعريف الخدمة الحالة العامة ل OK.

وهذا يعني أنك قد قمت بمعالجة التنبيهات بنجاح، وقد قام ملف تعريف الخدمة بربط نفسه بالخادم.

ال VLAN يخلق في Central يظهر فقط في UCSM، فقط عندما يكون نشط في Central (يعني هو مرتبط مع vNIC)