المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

فحص الحالة الحالية

إنشاء نهج مجموعة الأقراص على UCS Central

إنشاء ملف تعريف تخزين

الاقتران بملف تعريف خدمة عمومي

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين نظام الحوسبة الموحدة (UCS)-M2-HWRAID في برنامج الإدارة المركزية UCS.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- برنامج UCS Manager

- UCS Central

- M2 Raid UCS-M2-HWRAID

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الموصلات البينية الليفية Cisco UCS 64108 108-Port Fabric Interconnect في وضع المضيف الطرفي للإيثرنت والقناة الليفية

- البنية الأساسية Bالإصدار: 4.2(3)

- خادم Cisco UCS B200 M6

- الخادم Fالإصدار التجريبي: 4.2.3(b)B

- المزيد: توافق أجهزة وبرامج UCS

- مهايئات > RAID > Cisco Boot Optimized M.2 hw RAID Controller (Cisco)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يحمل UCS-M2-HWRAID قضيبين M.2؛ أحدهما على كل جانب من الناقل. وتشبه UCS-M2-HWRAID و UCS-MSTOR-M2، ولكن في مثال التكوين هذا، تقنية RAID للأجهزة.

التكوين

فحص الحالة الحالية

1. تحقق من إظهار الأجزاء الضرورية في مخزون الخادم.

في UCS Central، انتقل إلى الأجهزة > الخوادم > الخادم Server X.

حدد علامة التبويب المخزون في الأعلى، اللوحة الأم. تمتع بزيادة سعة التخزين الصغيرة. تأكد من أن نموذجك يظهر على هيئة UCS-M2-HWRAID كما هو موضح في هذه الصورة.

2. تأكد من تقديم قرصين من نوع m.2، وأنهما في حالة تشغيل. يضع طراز الخادم هذا أقراص M.2 في الفتحتين 253 و 254.

3. التحقق من وجود أي LUN يتيم:

انتقل إلى علامة تبويب وحدات LUN. إذا رأيت وحدة LUN معزولة، فقم بالتخطي إلى قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها في الجزء السفلي قبل بدء التكوين.

إنشاء نهج مجموعة الأقراص على UCS Central

1. على UCS Central، انتقل إلى المربع ماذا تريد أن تفعل؟ واكتب Create Disk Group Configuration Policy.

2. Select the organization, name the policy, add description, and select RAID Level 1 Mirrored.

3. حدد مجموعة الأقراص. تحت معرفات فتحات القرص، اكتب 253 و 254 لمعرفات القرص لهذه الحالة، ثم حدد أدوار القرص العادية.

4. حدد محرك الأقراص الظاهري، وتأكد من أن جميع الخيارات موجودة على النظام الأساسي الافتراضي، ومن تعطيل الأمان. ثم انقر فوق الزر إنشاء.

إنشاء ملف تعريف تخزين

1. على UCS Central، انتقل من التالي إلى مربع البحث عن ماذا تبحث؟ واكتب إنشاء ملف تعريف التخزين.

2. قم بتسمية ملف تعريف التخزين وإضافة وصف.

3. حدد وحدات LUN المحلية، ثم انقر فوق إضافة زر وأعط الاسم لوحدة LUN هذه.

4. انقر فوق مجموعة الأقراص. انقر فوق السهم المنسدل وحدد نهج مجموعة الأقراص الذي تم إنشاؤه مسبقا.

5. لا يلزم توفر أنظمة تحكم ونهج أمان لوحدات تحكم M.2 RAID. أكمل التكوين بتحديد إنشاء.

الاقتران بملف تعريف خدمة عمومي

1. تطبيق ملف تعريف التخزين الذي تم إنشاؤه مؤخرا على ملف تعريف خدمة جديد أو موجود، وحفظ التكوين.

2. في حالة عدم اقتران ملف تعريف الخدمة بعد، انتقل إلى تعيين ملف تعريف الخدمة لخادم موجود.

التحقق من الصحة

تحقق من ServerTab، ثم حدد وحدات LUN وتأكد من وجود محرك الأقراص الظاهري ومن تطبيق حالة التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

عند العثور على وحدة LUN معزولة، حدد LUN وDeleteit. يؤدي هذا إلى إزالة أي وكل البيانات الموجودة على الصفيف كما هو موضح في هذه الصورة.

معلومات ذات صلة

- دليل إدارة الخادم المركزي من Cisco UCS، الإصدار 2.0

- دليل إدارة التخزين المركزي من Cisco UCS، الإصدار 2.0

- تكوين UCS-M2-HWRAID على خوادم UCS النصلية

- خادم Cisco UCS B200 M6 المتعدد اللوحات

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco