المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الإجراء

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين سياسة الوضع وتعيين vNIC/vHBA إلى VCON.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات المكونات المادية التالية:

- UCS المركزي الطراز 2.0(1a)

- جميع الأجهزة المستخدمة هي أجهزة معملية

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الإجراء

الخطوة 1. كما هو موضح في الصورة، تحت شريط الإجراءات، أختر إنشاء سياسة وضع واجهة مضيف.

الخطوة 2. حدد التكوين المطلوب ضمن نهج التضمين.

يمكن أن يكون واحدا من هذه:

ترتيب خطي - يتم تعيين الفتحات الظاهرية بالترتيب.

Round Robin -يتم تعيين الفتحات الافتراضية بشكل تسلسلي.

الكل - يمكن تخصيص جميع بطاقات واجهة الشبكة (vNICs) ومهايئات الناقل المضيف (vHBA) التي تم تكوينها. هذا هو الإعداد الافتراضي.

معين فقط - يجب تعيين vNICs و vHBAs بشكل صريح.

إستثناء ديناميكي - لا يمكن تعيين بطاقات واجهة الشبكة (vNICs) الديناميكية ومهايئات الناقل المضيف vHBA الديناميكية.

إستثناء غير معين - لا يمكن تعيين vNICs و vHBAs غير المعينة.

Exclude usNIC - لا يمكن تعيين بطاقات واجهة الشبكة (NIC) الخاصة بالولايات المتحدة.

الخطوة 3. لتعيين السياسة التي تم تكوينها، تحت ملف تعريف الخدمة/قالب ملف تعريف الخدمة، انتقل إلى تحرير الخيارات > السياسات > إختبار وضع واجهة المضيف 2، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 4. تحت قالب ملف تعريف/ملف تعريف الخدمة، انقر على أيقونة أدوات واختر تكوين وضع الواجهة، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 5. تكوين الخيارات المطلوبة

أختر ما إذا كان وضع الواجهة اليدوي ليتم تمكينه/تعطيله.

أضفت ال vNICs وشكلت مضيف ميناء إن يحتاج.

التفضيل، أختر تفضيل تحديد الفتحات الظاهرية لكل فتحة ظاهرية.

يمكن أن يكون واحدا من هذه:

all- يمكن تخصيص جميع بطاقات واجهة الشبكة (vNICs) ومهايئات الناقل المضيف (vHBA) التي تم تكوينها. هذا هو الإعداد الافتراضي.

معين فقط - يجب تعيين vNICs و vHBAs بشكل صريح.

إستثناء ديناميكي - لا يمكن تعيين بطاقات واجهة الشبكة (vNICs) الديناميكية ومهايئات الناقل المضيف vHBA الديناميكية.

إستثناء غير معين - لا يمكن تعيين vNICs و vHBAs غير المعينة.

Exclude usNIC - لا يمكن تعيين بطاقات واجهة الشبكة (NIC) الخاصة بالولايات المتحدة.

الخطوة 6. في ترتيب PCI، انقر السهمين لأعلى ولأسفل لترتيب الترتيب.

ملاحظة: في حالة تمكين وضع الواجهة اليدوي، يكون ترتيب PCI للقراءة فقط.

معلومات ذات صلة

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems