المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

قرار

معلومات ذات صلة

المقدمة

تصف هذه المقالة السيناريو الذي لا يمكن فيه تغيير حالة محرك الأقراص الثابتة من وضع جيد غير مكون إلى JBOD حيث يدعم المرور عبر وحدة التحكم UCSC-SAS12GHba وضع JBOD فقط

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

- UCSC-C220-M4L

- وحدة التحكم في إدارة الهيكل (CIMC): 3.0.3a

- 2xUCS-HD12TB10KHY-E

- وحدة التحكم في تقنية RAID: pass through UCSC-SAS12GHba

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

ارجع إلى مواصفات UCSC-240C-M4L هنا

خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. يتم دعم UCS-HD12TB10KHY-E بوحدة التحكم UCSC-SAS12 GHba وفقا لورقة مواصفات UCSC-C220-M4L.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf

2. لا يوجد خيار في مخزون CIMC>Storage>خصائص وحدة التحكم/VD لتعيين/تغيير حالة محرك الأقراص الثابتة إلى JBOD.

3. تحقق من حالة إعدادات وحدة التحكم من واجهة سطر الأوامر وتظهر وحدة التحكم أن JBOD ممكن:

4. لا يوجد خيار متاح من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم الإدارية الخاصة لتغيير/تعيين حالة محرك الأقراص الثابتة إلى JBOD.

5. عند إعادة تشغيل الخادم، يطلب تحديد CTRL+C للدخول إلى الأداة المساعدة BIOS الخاصة بمحرك أقراص UCSC-SAS12GHba الخاص بالويب.

ولكن لا يوجد خيار من WebBIOS أيضا لتغيير حالة محرك الأقراص الفعلي.

قرار

ستظل محركات الأقراص الثابتة في حالة "جيدة غير مهيأة" عند إدارتها من خلال وحدة التحكم UCSC-SAS12GHba.

بعد تثبيت Windows 2012 R2 على محرك الأقراص الثابتة غير المتصل - تم إكمال التثبيت.

بعد تثبيت محرك الأقراص - ظل محرك الأقراص الثابتة#1 في حالة جيدة غير مكونة.

معلومات ذات صلة

CSCvj74706 - واجهة المستخدم الرسومية CIMC - حالة محرك الأقراص المادية المعروضة كجودة غير مكونة مع UCSC-SAS12GHba