المحتويات

الخلفية

أين يمكن الحصول على المرافق

خطوات حول كيفية إستخدام كل أداة مساعدة.

SmartMonTools ل Windows - وضع JBOD

SmartMonTools ل Linux - وضع JBOD

SmartMonTools ل ESXi - وضع JBOD

SG3_utils ل Windows - وضع JBOD

SG3_utils ل Linux - وضع JBOD

أداة SANDISK ل Windows - وضع JBOD

أداة Sandisk ل Linux - وضع JBOD

أدوات SmartMon لنظام التشغيل Linux - وضع RAID

الخلفية

تعد "القدرة على العمل بالساعات" مقياسا مهما لتحديد عمر محرك الأقراص الثابتة الصلب. لتحديد محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) المتأثرة، ستحتاج إلى تنزيل 3سطحأدوات مساعدة الطرف التي تسمح لك بمشاهدة ساعات تشغيل الطاقة(بوه)وفي بعض الحالات، يكون الطراز#لمحركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة المتأثرة.  ستجد أدناه التعليمات حول مكان الحصول على الأدوات المساعدة وكيفية إستخدامها.

أين يمكن الحصول على المرافق

يوجد4أدوات مساعدة مختلفة لتختار fروبيةm وفقا لنظام التشغيل لديك واحتياجاتك.  يرجى مراجعة الجدول التالي.

أداة

أنظمة التشغيل القابلة للتطبيق

مصدر الأدوات

أدوات SmartMon

Linux و Windows و VMware

https://sourceforge.net/projects/smartmontools/files/smartmontools/

sg3_utils

Linux، Windows

http://sg.danny.cz/sg/sg3_utils.html

أداة SANdisk

Linux، Windows

https://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/18565/~/lightning-gen.-ii-ssd-drive-firmware

مرفق ستوركلي

جميع أنظمة التشغيل

https://docs.broadcom.com/docs/007.1410.0000.0000_Unified_StorCLI.zip

خطوات حول كيفية إستخدام كل أداة مساعدة.

تتطلب كل أداة بعض المعرفة حول تثبيت البرامج في Linux و VMware و Windows.  تأكد من قراءة أي ملفات للقراءة قبل التثبيت.

SmartMonTools ل Windows - وضع JBOD

ملاحظة: إذا كنت تستخدم وحدة تحكم RAID، لا يمكنك تجميع هذه البيانات من خلال Windows

1. التثبيت:

1. روحو رابط التحميل اللي نازل في الجدول اللي فوق وانزلو و تثبيت الأداة المساعدة SmartMontools

2. احصل على ملف إعداد Windows الذكي من خلال الارتباط العلوي.

3. تنفيذ ملف الإعداد:

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe

4. فتح موجه الأمر

5. الانتقال إلى المجلد:

C:\Program Files\smartmontools\bin

2. تحقق من إصدار البرنامج الثابت لمحرك الأقراص:

1. أمر التشغيل أدناه للحصول على اسم الجهاز لمحرك الأقراص الهدف.

smartctl –scan

[Jbod Windows Smartmon fw 1]

2. اقرأ إصدار البرنامج الثابت لمحرك الأقراص كما يلي:

smartctl -i /dev/sdc

[jbod windows smartmon fw 2]

3. فحص الطاقة بالساعات:

1. بمجرد تثبيتك، سوف تستخدم الأداة المساعدة "smartTCTL" داخل حزمة SmartMontools.

2. فتح CMD، انتقل إلى دليل الأدوات الذكية والعثور على قائمة محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة عن طريق الكتابة:

smartctl.exe --scan

3. مرة واحدة تقوم بتحديد محرك الأقراص الصلبة الذي تريد فحصه، يمكنك عندئذ كتابة الأمرين التاليين في ترتيب للحصول على المخرجات المطلوبة (حيث X حرف محرك الأقراص الذي ترغب في فحصه��

smartctl -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second command

smartctl -l selftest /dev/sdX

4. البحث عن ساعات "العمر الافتراضي" من ال 1سانت سطر.  هذا سيكون أحدث سجل ل PoH.

[jbod windows smartmon]

SmartMonTools ل Linux - وضع JBOD

1. التثبيت:

1. انتقل إلى إرتباط التنزيل الذي تم ترحيله في الجدول أعلاه وقم بتنزيل الأداة المساعدة SmartMontools وتثبيتها.

2. الحصول على SmartCTL تثبيت إصدار File Linux من خلال الارتباط أعلاه.

3. إلغاء تشغيل تثبيت ملف.

tar -zxvf smartmontools-7.1.tar.gz

4. الانتقال إلى المجلد:

smartmontools-7.1

5. قم بتشغيل الأوامر أدناه بالترتيب.

./configure

make

make install

2. تحقق من إصدار البرنامج الثابت لمحرك الأقراص:

1. "sdb" هو اسم الجهاز لمحرك الأقراص الهدف.

smartctl -i /dev/sdb

[برنامج Jbod Linux Smartmon fw]

3. فحص الطاقة بالساعات (POH)

1. انتقل إلى دليل SmartMontools وابحث عن قائمة محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) عن طريق الكتابة:

esxcli storage core device list

2. بمجرد تحديد محرك الأقراص الصلبة (SSD) الذي تريد فحصه، يمكنك حينئذاكتب الأمرين التاليين للحصول على المخرجات المطلوبة (حيث X هي حرف محرك الأقراص الذي تريد فحصه��

smartctl -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second command

smartctl -l selftest /dev/sdX

3. ابحث عن ساعات "العمر الافتراضي" من 1سانت سطر.  هذا سيكون أحدث سجل ل PoH.

[jbod linux smartmon]

SmartMonTools ل ESXi - وضع JBOD

1. التثبيت:

1. انتقل إلى رابط التنزيل المنشور في الجدول أعلاه وقم بتنزيل الأداة المساعدة SmartMontools وتثبيتها

2. احصل على الطراز ESXi من SmartCTL تثبيت ملف عبر الارتباط العلوي.

3. قم بتمكين shell و SSH على مضيف ESXi.

[تثبيت Jbod esxi SmartMon]

4. قم بتحميل الملف "smartctl-6.6-4321.x86_64.vib" في مجلد "tmp" المضيف ل ESXi من خلال أداة FTP.

5. SSH إلى مضيف ESXi.

6. قم بتعيين مستوى قبول VIb إلى CommunitySupported.

esxcli software acceptance set --level=CommunitySupported

7. ثم قم بتثبيت الحزمة.

esxcli software vib install -v /tmp/smartctl-6.6-4321.x86_64.vib

2. تحقق من إصدار البرنامج الثابت لمحرك الأقراص

1. SSH إلى مضيف ESXi. ثم قم بتشغيل الأمر أدناه للحصول على اسم الجهاز وإصدار البرنامج الثابت لمحرك الأقراص الهدف.

esxcli storage core device list

[Jbod esxi Smartmon fw]

2. فحص الطاقة بالساعات (POH)

1. انتقل إلى دليل SmartMontools وابحث عن قائمة محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) عن طريق الكتابة

esxcli storage core device list

2. بمجرد تحديد محرك الأقراص في الحالة الصلبة (SSD) الذي تريد فحصه، يمكنك بعد ذلك كتابة الأمرين التاليين للحصول على المخرجات المطلوبة (حيث naa.xxx هو حرف محرك الأقراص الذي ترغب في فحصه��

/opt/smartmontools/smartctl -d scsi -t short /dev/disks/naa.xxx – Wait 10 seconds before running the second command

/opt/smartmontools/smartctl -d scsi -l selftest /dev/disks/naa.xxx

3. ابحث عن ساعات "العمر الافتراضي" من السطر الأول.  هذا سيكون أحدث سجل ل PoH.

[jbod esxi smartmon]

SG3_utils ل Windows - وضع JBOD

1. التثبيت

1. انتقل إلى رابط التنزيل الذي تم نشره في الجدول أعلاه وقم بتنزيل sg3_utils نفعية

2. احصل على ملف إعداد Windows الذكي من خلال الارتباط العلوي.

3. تنفيذ ملف الإعداد:

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe

4. فتح موجه الأمر

5. الانتقال إلى المجلد:

C:\Program Files\smartmontools\bin

2. تحقق من إصدار البرنامج الثابت لمحرك الأقراص:

1. أمر التشغيل أدناه للحصول على اسم الجهاز لمحرك الأقراص الهدف.

smartctl –scan

[Jbod Windows sg3_utils fw 1]

2. قراءة إصدار البرنامج الثابت لمحرك الأقراص كما هو موضح أدناه

smartctl -i /dev/sdc

[Jbod Windows sg3_utils fw 2]

3. فحص الطاقة بالساعات:

1. الانتقال إلى sg3_utils الدليل والعثور على قائمة محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) عن طريق الكتابة:

sg_scan

2. بمجرد تحديد SSD الذي تريد فحصه، يمكنك عندئذ كتابة التاليأمر g(حيث حرف x هو حرف محرك الأقراص الذي ترغب في فحصه):

sg_logs --page=0x15 pdX

3. ابحث عن "الطاقة المتراكمة في الدقائق”.

[Jbod Windows sg3_utils]

SG3_utils ل Linux - وضع JBOD

1. التثبيت:

1. انتقل إلى إرتباط التنزيل الذي تم ترحيله في الجدول أعلاه وقم بتنزيل الأداة المساعدة sg3_utils وتثبيتها

2. الحصول على sg3_utils تثبيت إصدار File Linux من خلال الارتباط أعلاه.

3. إلغاء تشغيل تثبيت ملف.

tar -zxvf sg3_utils-1.45.tgz

4. انتقل إلى المجلد 'sg3_utils-1.45'.

5. قم بتشغيل الأوامر أدناه بالترتيب.

./configure

make

make install

2. التحقق من إصدار البرنامج الثابت لمحرك الأقراص

1. "sdb" هو اسم الجهاز لمحرك الأقراص الهدف.

sg_logs --page=0x33 /dev/sdb

[jbod linux sg3_utils fw]

3. فحص الطاقة بالساعات

1. بمجرد تحديد محرك الأقراص الذي تريد فحصه، يمكنك عندئذ كتابة الأمر التالي (حيث حرف محرك الأقراص X هو حرف محرك الأقراص الذي ترغب في فحصه):

sg_logs --page=0x15 /dev/sdX

2. ابحث عن "القدرة المتراكمة في الدقائق".

[jbod linux sg3_utils.jpg]

أداة SANDISK ل Windows - وضع JBOD

1. التثبيت:

1. انتقل إلى إرتباط التنزيل الذي تم ترحيله في الجدول أعلاه وقم بتنزيل الأداة المساعدة sg3_utils وتثبيتها

2. احصل على ملف إعداد Windows الذكي من خلال الارتباط العلوي.

3. تنفيذ ملف الإعداد

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe

4. فتح موجه أوامر

5. الانتقال إلى المجلد:

C:\Program Files\smartmontools\bin

2. التحقق من إصدار البرنامج الثابت لمحرك الأقراص

1. أمر التشغيل أدناه للحصول على اسم الجهاز لمحرك الأقراص الهدف.

smartctl –scan

[برنامج JBOD Windows SANDISK fw]

3. فحص الطاقة بالساعات

1. للتعرف على محرك الأقراص الذي تريد فحصه، اكتب الأمر:

scli show all

2. بمجرد تحديد محرك الأقراص الذي تريد فحصه، يمكنك عندئذ كتابة الأمر التالي (حيث حرف محرك الأقراص X هو حرف محرك الأقراص الذي ترغب في فحصه):

scli show diskX -S

3. ابحث عن "الطاقة الإجمالية في الساعات".

[قرص SANdisk الخاص ب Jbod Windows]

أداة Sandisk ل Linux - وضع JBOD

1. التثبيت

1. انتقل إلى إرتباط التنزيل الذي تم ترحيله في الجدول أعلاه وقم بتنزيل الأداة المساعدة sg3_utils وتثبيتها

2. احصل على ال scli تثبيت إصدار File Linux من خلال الارتباط أعلاه.

3. فك ضغط تثبيت ملف.

4. الانتقال إلى المجلد:

Linux_1.8.0.12/generic/x86_64

5. أمر التشغيل أدناه للسماح ل 'scli' بأن يكون قابلا للتنفيذ.

chmod +x scli

2. التحقق من إصدار البرنامج الثابت لمحرك الأقراص

1. "sdb" هو اسم الجهاز لمحرك الأقراص الهدف.

./scli show /dev/sdb -a

[برنامج Jbod Linux sandisk fw]

3. فحص الطاقة بالساعات

1. بمجرد التعرف على محرك الأقراص في الحالة الصلبة (SSD) الذي تريد فحصه، يمكنك عندئذ كتابة الأمر التالي(حيث X حرف محرك الأقراص الذي ترغب في فحصه):

./scli show /dev/sdX -S

2. ابحث عن "الطاقة الإجمالية في الساعات".

[قرص صلب ل Jbod Linux]

أدوات SmartMon لنظام التشغيل Linux - وضع RAID

1. التثبيت

1. ستحتاج إلى تثبيت كل من SmartMontools والأداة المساعدة StorageCLI لتجميع البيانات.

2. انتقل إلى رابط التنزيل المنشور في الجدول أعلاه وقم بتنزيل الأداة المساعدة SmartMontools وتثبيتها

3. الحصول على SmartCTL تثبيت إصدار File Linux من خلال الارتباط أعلاه.

4. إلغاء تشغيل تثبيت ملف.

tar -zxvf smartmontools-7.1.tar.gz

5. الانتقال إلى المجلد:

smartmontools-7.1

6. قم بتشغيل الأوامر أدناه بالترتيب.

./configure

make

make install

7. انتقل الآن إلى رابط التنزيل الموضوع في الجدول أعلاه وقم بتنزيل الأداة المساعدة Storcli وتثبيتها.

8. للتعرف على محرك الأقراص الذي تريد فحصه، انتقل إلى دليل التخزين واكتب الأمر:

storcli /c0/eall/sall show

9. ابحث عن معرف الجهاز (DID).  سيكون معرف الجهاز ضرورية في الخطوات المستقبلية.

[raid linux smartmon fw 1]

2. التحقق من إصدار البرنامج الثابت لمحرك الأقراص

1. الأمر '148' أدناه هو معرف الجهاز (DID) الخاص بمحرك الأقراص الهدف. و'sdc' هو اسم الجهاز الخاص به.

smartctl -d megaraid,148 -i /dev/sdc

[raid linux smartmon fw 2]

3. فحص الطاقة بالساعات

1. بمجرد تحديد محرك الأقراص الصلبة الذي تريد فحصه، يمكنك عندئذ كتابة الأمرين التاليين للحصول على المخرجات المطلوبة (حيث x هي معرف الجهاز الذي حصلت عليه من الخطوة 4��

ملاحظة: لكي ينجح هذا، يجب عليك التأكد من إستخدام ‘ميغارائيدمسترالتبديل في الأمر عند إستخدام مجموعة RAID.  وإلا فلن ينجح الأمر.

smartctl -d megaraid,N -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second command

smartctl -d megaraid,N -l selftest /dev/sdX

2. ابحث عن ساعات "العمر الافتراضي" من 1سانت سطر.  هذا سيكون أحدث سجل ل PoH.

[raid linux smartmon]

ملاحظة: لا تعمل أدوات SmartMonTools في RAID ل ESXi. لا تعمل أداة sg3_utils و sandisk Tool في RAID لجميع أنظمة التشغيل.