المحتويات

ملخص

الإجراء

قبل البدء

خطوات الإجراء

إستخدام خيارات Redhat للحفاظ على RAID بأحجام كبيرة كأقراص RAID قابلة لتمهيد نظام التشغيل.

الوثائق المرجعية ل Cisco UCS لخوادم M4/M5 باستخدام وحدة التحكم M.2 /Embedded SATA RAID و Linux

الفئة B:

الفئة C:

الفئة S:

ملخص

عند محاولة التثبيت على الخوادم المركبة على حامل الأحدث فئة M4 أو M5، يواجه نظام التشغيل مشكلة في وحدة التحكم RAID المضمنة وتثبيتها على محركات الأقراص الصحيحة.

سيساعد هذا المستند في حل مشكلة الوحدات النمطية الصحيحة ومحركات الأقراص التي يتم تحميلها لأنظمة التشغيل الحمراء.

الإصدار: فيما سبق، كانت طريقة التثبيت في Red Hat 6. 10 وما بعده هي تعيين برنامج تثبيت الخادم ISO ثم تنفيذ مجموعة كاملة من الخطوات الإضافية للحصول على برامج التشغيل وأنظمة التشغيل المثبتة. ومما يزيد الأمور تعقيدا أنه في RHEL 7. 1 والإصدارات الأحدث، تم تغيير نوع ملف صورة برنامج التشغيل dud.img إلى dd.iso.  يمكن لمخطط محركات الأقراص الظاهرية Cisco IMC تعيين ملف .iso واحد فقط في كل مرة، وكقرص مضغوط/قرص DVD ظاهري فقط.

الحل: بسط هذا الإجراء الخطوات بإعادة تسمية ملف برنامج تشغيل dd.iso إلى dd.img قبل التعيين.  يتيح لك هذا تعيين ISO الخاص بتثبيت RHEL كقرص مضغوط/قرص DVD ظاهري وملف برنامج تشغيل dd.img الذي تمت إعادة تسميته كقرص مرن ظاهري أو قرص ظاهري قابل للإزالة في نفس الوقت.  لا يزال RHEL يكتشف dd.img ك dd.iso؛ وهو فقط معين محركات الأقراص الظاهرية من Cisco IMC الذي يراه كملف معلومات. الرجاء ملاحظة أنه عند تهيئة معالج التثبيت قد يظهر القرص كقرص / قسم منفصل ثم ما هو مطلوب للتثبيت. قد يتسبب ذلك في حدوث التباس بسبب كيفية تحميل وحدات لينوكس على المثبت. لحل ذلك، الرجاء اتباع الخطوات الموجودة في أسفل هذا المستند للاحتفاظ بتسميات القرص لتثبيت M.2.

الإجراء

للحصول على إصدارات نظام التشغيل المدعومة المحددة، راجع مصفوفة توافق الأجهزة والبرامج للحصول على إصدار الخادم الخاص بك.

يصف هذا الموضوع التثبيت الجديد لبرنامج تشغيل جهاز RHEL على الأنظمة التي تحتوي على مكدس MegaRAID المضمن.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم وحدة تحكم RAID مدمجة مع نظام التشغيل Linux، فيجب تعيين كل من وحدة التحكم pSATA و sSATA على وضع LSI SW RAID.

قبل البدء

قبل تثبيت برنامج التشغيل هذا على وحدة تحكم مدمجة، يجب تكوين مجموعة محركات أقراص RAID على وحدة التحكم المضمنة التي تتحكم في محركات الأقراص حيث يمكنك تثبيت نظام التشغيل (pSATA و/أو sSATA).

للوصول إلى أداة التكوين، افتح أداة إعداد BIOS، وانتقل إلى علامة التبويب خيارات متقدمة، ثم أختر مثيل الأداة المساعدة لوحدة التحكم المضمنة:

ل pSATA، حدد أداة LSI Software RAID Configuration Utility (SATA)

بالنسبة لمحولات sSATA، حدد أداة تكوين RAID (sSATA) لبرنامج LSI

خطوات الإجراء

الخطوة 1

- قم بتنزيل برنامج تشغيل Cisco UCS C-Series من ISO.  راجع http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html

الخطوة 2

استخرج ملف dd.iso:

1. نسخ صورة ISO لبرامج تشغيل Cisco UCS من السلسلة C إلى قرص.

2. تصفح محتويات مجلدات برامج التشغيل إلى موقع برامج تشغيل MegaRAID المضمنة: /<OS>/Storage/Intel/C600-M5/

3. انسخ ملف dd.iso إلى موقع مؤقت في محطة العمل.

4. أعد تسمية dd.iso المحفوظ إلى dd.img.

الخطوة 3

سجل الدخول إلى واجهة Cisco IMC الخاصة بالخادم.

الخطوة 4

قم بتشغيل نافذة وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس (KVM) الظاهرية وانقر فوق علامة التبويب الوسائط الظاهرية.

انقر على إضافة صورة واستعرض لتحديد صورة ISO لتثبيت RHEL عن بعد.

ملاحظة: يمكن تعيين ملف .iso فقط على أنه قرص مضغوط/قرص DVD ظاهري.

انقر فوق إضافة صورة مرة أخرى واستعرض لتحديد ملف RHEL 7.x dd.img الذي قمت بإعادة تسميته في الخطوة 2.

ملاحظة: تعيين ملف dd.img كقرص مرن ظاهري أو قرص ظاهري قابل للإزالة.

حدد خانات الاختيار في العمود المعين للوسائط التي قمت بإضافتها، ثم انتظر حتى يكتمل التعيين.

الخطوة 5

قم بدورة التشغيل للخادم الهدف.

الخطوة 6

اضغط على F6عند رؤية مطالبة F6 أثناء بدء التشغيل. يتم فتح نافذة قائمة التمهيد.

ملاحظة: لا تضغط على المفتاح Enter في الخطوة التالية لبدء التثبيت. بدلا من ذلك، اضغط على e لتحرير معلمات التثبيت.

الخطوة 7

في نافذة قائمة التمهيد، أستخدم مفاتيح الأسهم لتحديد تثبيت Red Hat Enterprise Linux ثم اضغط على E لتحرير معلمات التثبيت.

الخطوة 8

إلحاق أمر القائمة السوداء التالي إلى نهاية السطر الذي يبدأ ب linuxefi:

- بالنسبة إلى RHEL 7.x (32-بت و 64-بت)، اكتب:

نظام التشغيل Linux dd Modprobe.blackList=ahci nodmraid

الخطوة 9

إختياري: لمشاهدة خطوات حالة التثبيت الكاملة والنهائية أثناء التثبيت، احذف المعلمة Quiet من السطر.

الخطوة 10

في نافذة قائمة التمهيد، اضغط على Ctrl+X لبدء التثبيت التفاعلي.

الخطوة 11

في الأسفل تحديد جهاز قرص برنامج التشغيل، حدد الخيار لتثبيت ملف .img الخاص ببرنامج التشغيل. (اكتب r لتحديث القائمة إذا لم يتم تعبئتها.)

ملاحظة: يتعرف المثبت على ملف برنامج التشغيل على أنه ملف .iso، حتى ولو أنك قمت بإعادة تسميته إلى dd.img للتعيين.

اكتب رقم برنامج التشغيل ISO في القائمة. لا تقم بتحديد صورة RHEL ISO. في المثال التالي، اكتب 6 لتحديد SDB للجهاز:

5) sr0 iso9660 RHEL-7.6\x20Server.x

6) SDB iso9660 CDROM

# للتحديد، 'r' - تحديث، أو 'c' - متابعة: 6

يقوم المثبت بقراءة ملف برنامج التشغيل ويسرد برامج التشغيل.

الخطوة 12

تحت تحديد برامج التشغيل المراد تثبيتها، اكتب رقم السطر الذي يسرد برنامج التشغيل الرئيسي. في المثال التالي، اكتب 1:

1) [ ] /media/DD-1/RPMS/x86_61/kmod-megasr-18.01.2010.1107_e17.6-1.x86_61.rpm

# لتبديل التحديد، أو 'c' -متابعة: 1

يتم عرض التحديد مع علامة X بين أقواس.

1) [X] /media/DD-1/RPMS/x86_61/kmod-megasr-18.01.2010.1107_e17.6-1.x86_61.rpm

الخطوة 13

اكتب c للمتابعة.

الخطوة 14

اتبع معالج تثبيت RHEL لإكمال التثبيت.

الخطوة 15

عند عرض شاشة وجهة تثبيت المعالج، تأكد من سرد LSI MegaSR على أنه التحديد. في حالة عدم إدراجه، لم يتم تحميل برنامج التشغيل بنجاح. في هذه الحالة، حدد قرص إعادة المسح.

الخطوة 16

بعد اكتمال التثبيت، أعد تشغيل الخادم الهدف.

إستخدام خيارات Redhat للحفاظ على RAID بأحجام كبيرة كأقراص RAID قابلة لتمهيد نظام التشغيل.

عند التثبيت، من السيناريوهات الشائعة أن يكون /dev/sda هو التثبيت. وذلك للتأكد من أن نظام التشغيل لديه دائما /dev/sda ل /boot /boot/efi ثم يحتفظ بأقراص/لونات البيانات للبيانات فقط ولوحدات OS للحصول على خيارات التمهيد. وبما أن محركات أقراص M.2 تستخدم swraid، وتستخدم محركات الأقراص من نوع m.2 للبيانات، فإنه في بعض الأحيان يقوم المثبت بانتقاء محرك الأقراص الخطأ بعد التثبيت للتمهيد إلى.

من إعدادات نظام التشغيل الواردة أدناه بعد التثبيت يمكن الحفاظ على الوظائف وتخطيط محركات أقراص نظام التشغيل من خلال تنفيذ ما يلي لكل حل Redhat كيف يمكنني تغيير ترتيب أجهزة التخزين أثناء التمهيد في نظام RHEL 7 أدناه:

الخطوة 1:

قم بتحرير ملف /etc/sysconfig/grub وعدل سطر GRUB_CMDLINE_LINUX مثل التالي:

GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rootvg/rootlv rd.lvm.lv=rootvg/swaplv rd.driver.pre=megasr rd.driver.post=megaraid_sas"

الخطوة 2:

بعد حفظ التغييرات في /etc/sysconfig/group، قم بتشغيل الأمر التالي لكتابة تكوين GRUB

On BIOS-based machines ( legacy boot ): ~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

On UEFI-based machines: ~]# grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg

عند إعادة التشغيل /dev/sda سيكون قرص RAID الضخم ثم ستكون HWRAID هي القرص/raid الآخر.

يمكنك تشغيل الأوامر التالية لتأكيد ذلك.

pvdisplay

fdisk -l |grep /dev/sda

lsblk

cat /etc/fstab <-- to confirm os mounting

blkid

الوثائق المرجعية ل Cisco UCS لخوادم M4/M5 باستخدام وحدة التحكم M.2 /Embedded SATA RAID و Linux

الفئة B:

B200-M5 مع تثبيت وحدة التخزين M.2 نظام التشغيل Linux

B480-M5 مع تثبيت وحدة التخزين M.2 بنظام التشغيل Linux

الفئة C:

تثبيت وحدة التخزين C220-M4 M.2 Storage Install Linux

C220-M5 مع تثبيت وحدة التخزين M.2 بنظام التشغيل Linux

C240-M4 مع M.2 يركب لينكس

C240-M5 مع M.2 Storage Install Linux

C480-M5- مع M.2 Storage Install Linux

C480-M5-ML مع M.2 Storage Install Linux

الفئة S:

وحدة التحكم S3260-M5 مع وحدة التحكم SATA المضمنة في محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD)