المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الإجراء

الوثائق المرجعية ل Cisco UCS لخوادم M4/M5 باستخدام وحدة التحكم M.2 /Embedded SATA RAID و Linux

الفئة B

الفئة C

الفئة S

المقدمة

عند محاولة التثبيت على الخوادم المركبة على حامل فئة M4 أو فئة M5، يواجه نظام التشغيل مشكلة في وحدة التحكم RAID المضمنة وتثبيتها على محركات الأقراص الصحيحة.

سيساعد هذا المستند في حل مشكلة الوحدات النمطية الصحيحة ومحركات الأقراص التي يتم تحميلها لأنظمة التشغيل SuSE.

قام هذا الإجراء بتبسيط الخطوات اللازمة لتثبيت SuSE. يسمح لك بتعيين ISO للتثبيت على هيئة قرص مضغوط/قرص DVD ظاهري وملف برنامج تشغيل dd.img كقرص مرن ظاهري أو قرص قابل للإزالة ظاهري في نفس الوقت. الرجاء ملاحظة أنه عند تهيئة معالج التثبيت قد يظهر القرص كقرص / قسم منفصل ثم ما هو مطلوب للتثبيت. قد يتسبب ذلك في حدوث إرباك بسبب كيفية تحميل وحدات لينوكس على المثبت. لحل ذلك، الرجاء اتباع الخطوات الموجودة في أسفل هذا المستند للاحتفاظ بتسميات القرص لتثبيت M.2.

تمت المساهمة بواسطة جوش غود؛ مهندس TAC من Cisco.

قبل البدء

قبل تثبيت برنامج التشغيل هذا على وحدة تحكم مدمجة، يجب تكوين مجموعة محركات أقراص RAID على وحدة التحكم المضمنة التي تتحكم في محركات الأقراص حيث يمكنك تثبيت نظام التشغيل (pSATA و/أو sSATA).

للوصول إلى أداة التكوين، افتح أداة إعداد BIOS، وانتقل إلى علامة التبويب خيارات متقدمة، ثم أختر مثيل الأداة المساعدة لوحدة التحكم المضمنة:

ل pSATA، حدد أداة LSI Software RAID Configuration Utility (SATA)

بالنسبة لمحولات sSATA، حدد أداة تكوين RAID (sSATA) لبرنامج LSI

>

الإجراء

تركيب برنامج تشغيل SUSE Linux Enterprise Server ل LSI MegaSR Software RAID

للحصول على إصدارات نظام التشغيل المدعومة المحددة، راجع مصفوفة توافق الأجهزة والبرامج للحصول على إصدار الخادم الخاص بك.

يصف هذا الموضوع التثبيت الجديد لبرنامج تشغيل SLES على الأنظمة التي تحتوي على مكدس MegaRAID المضمن.

ملاحظة

إذا كنت تستخدم وحدة تحكم RAID مدمجة مع نظام التشغيل Linux، فيجب تعيين كل من وحدة التحكم pSATA (في حالة تمكينها) ووحدة التحكم SSATA على وضع LSI SW RAID.

الخطوة 1

للتثبيت من القرص الظاهري، قم بتنزيل برنامج تشغيل Cisco UCS C-Series ISO، ثم تابع مع الخطوة التالية.

الخطوة 2

إستخراج ملف Dud.img الذي يحتوي على برنامج التشغيل:

أ) نسخ صورة ISO على قرص.

ب) تصفح محتويات مجلدات برامج التشغيل إلى موقع برامج تشغيل MegaRAID المضمنة: /<OS>/Storage/Intel/C600-M5/...

ج) ضمن مجلد SLES الخاص بالإصدار الخاص بك، يتم حزم الملف dud-<driver version>.img في ملف .gz مضغوط. استخرج ملف .img من ملف .gz.

د) انسخ الملف الثنائي -<إصدار برنامج التشغيل>.img إلى موقع مؤقت في محطة العمل الخاصة بك.

الخطوة 3

ابدأ تركيب سواقات لينوكس. سجل الدخول إلى واجهة Cisco IMC الخاصة بالخادم.

الخطوة 4

قم بتشغيل نافذة وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس (KVM) الظاهرية وانقر فوق علامة التبويب الوسائط الظاهرية.

(أ) انقر فوق إضافة صورة واستعرض لتحديد ملف ISO الخاص بتثبيت SLES عن بعد.

ملاحظة: يمكن تعيين ملف ISO على أنه قرص مضغوط/قرص DVD ظاهري فقط.

ب) انقر فوق إضافة صورة مرة أخرى واستعرض لتحديد الملف الثنائي-<إصدار برنامج التشغيل>.img.

ملاحظة: يمكن تعيين ملف IMG فقط كقرص مرن ظاهري أو قرص ظاهري قابل للإزالة.

ج) حدد خانات الاختيار في العمود المعين للوسائط التي قمت بإضافتها، ثم انتظر حتى يكتمل التعيين.

الخطوة 5

قم بدورة التشغيل للخادم الهدف.

الخطوة 6

اضغط على F6عند رؤية مطالبة F6 أثناء بدء التشغيل. يتم فتح نافذة قائمة التمهيد.

الخطوة 7

في نافذة "مدير التمهيد"، حدد تثبيت SLES ISO واضغط على Enter.

يبدأ تثبيت SLES عند تمهيد الصورة.

الخطوة 8

عند ظهور شاشة SLES الأولى، حدد التثبيت.

الخطوة 9

اضغط على e لتحرير معلمات التثبيت.

الخطوة 10

إلحاق المعلمة التالية في نهاية السطر الذي يبدأ ب linuxefi:

وحدات البروكنتوب=ahci

الخطوة 11

إختياري: لعرض معلومات الحالة التفصيلية أثناء التثبيت، قم بإضافة المعلمة التالية إلى السطر الذي يبدأ ب linuxefi:

splash=verbose

الخطوة 12

اضغط على Ctrl+x لبدء التثبيت.

تمضي عملية التثبيت. يجد المثبت برنامج تشغيل LSI تلقائيا في

dud-<driver version>.img مبرد أن أنت قدمت. مع رسائل الحالة النقطية، ترى أن برنامج التشغيل يتم تثبيته عند إدراج LSI MegaRAID SW RAID Module.

الخطوة 13

اتبع معالج تثبيت SLES لإكمال التثبيت. تحقق من تثبيت برنامج التشغيل عند الوصول إلى شاشة التقسيم المقترحة:

(أ) في شاشة التقسيم المقترحة، حدد خبير التقسيم.

ب) انتقل إلى Linux > الأقراص الصلبة وتأكد من وجود جهاز في القائمة

LSI - برنامج تشغيل LSI MegaSR. قد يتم إدراج الجهاز كنوع آخر غير SDA. على سبيل المثال:

ديف/sdd: LSI - LSI MegaSR

في حالة عدم وجود جهاز مذكور فإن برنامج التشغيل لم يتم تثبيته بشكل صحيح. في هذه الحالة، كرر الخطوات السابقة.

الخطوة 14

عند اكتمال التثبيت، أعد تشغيل الخادم الهدف.

الوثائق المرجعية ل Cisco UCS لخوادم M4/M5 باستخدام وحدة التحكم M.2 /Embedded SATA RAID و Linux

الفئة B

B200-M5 مع تثبيت وحدة التخزين M.2 نظام التشغيل Linux

B480-M5 مع تثبيت وحدة التخزين M.2 بنظام التشغيل Linux

الفئة C

تثبيت وحدة التخزين C220-M4 M.2 Storage Install Linux

C220-M5 مع تثبيت وحدة التخزين M.2 بنظام التشغيل Linux

C240-M4 مع M.2 يركب لينكس

C240-M5 مع M.2 Storage Install Linux

C480-M5- مع M.2 Storage Install Linux

C480-M5-ML مع M.2 Storage Install Linux

الفئة S

وحدة التحكم S3260-M5 مع وحدة التحكم SATA المضمنة في محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD)