المحتويات

المقدمة

السيناريو 1. تكامل VIC 14XX مع UCSM

الاتصال المباشر ب UCS Fabric Interconnect

يتصل سلك واحد مع الموصلات البينية الليفية UCS

السيناريو 2. VIC 14XX في الوضع المستقل

تكوين وضع قناة المنفذ عبر سطر أوامر CIMC

السيناريو 3. VIC 14XX في الوضع المستقل في قناة المنفذ - مع LACP

تفاصيل حول وضع تصحيح أخطاء إعادة التوجيه (FEC):

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الإجراء المتاح فقط عند إستخدام مهايئ شبكة من السلسلة Cisco Unified Computing Systems (UCS) C-Series طراز 14XX.

السيناريو 1. تكامل VIC 14XX مع UCSM

تفاصيل التنفيذ:

تتضمن VIC 14xx 4 منافذ. في حال تمكين منفذ-channel، يجب أن يذهب المنفذ 1-2 إلى المحول/FI نفسه ويمكن للمنفذ 3-4 الانتقال إلى محول/FI آخر.

لا يكون تغيير وضع قناة المنفذ مدعوما إلا في الوضع المستقل (في وضع UCSM، يلزم دائما تمكين قناة المنفذ (الافتراضي)، وبالتالي لا يوجد خيار لتغيير الوضع.

الاتصال المباشر ب UCS Fabric Interconnect

يتصل سلك واحد مع الموصلات البينية الليفية UCS

السيناريو 2. VIC 14XX في الوضع المستقل

تفاصيل التنفيذ:

تغيير وضع قناة المنفذ مدعوم فقط في الوضع المستقل.

قم بإلغاء تحديد أو تحديد خانة الاختيار المميزة لتعطيل وضع قناة المنفذ أو تمكينه في الوضع المستقل.

*عند تمكين الكمبيوتر: ضمن حقل منفذ الوصلة، سيتم عرض واجهتين أو وصلة فقط لإنشاء بطاقة واجهة الشبكة الافتراضية (vNIC).

Po1 - مع المنفذ المادي 1 و 2 يتم تجميعهما

Po2 - مع المنفذ المادي 3 و 4 يتم تجميعهما

*عند تعطيل الكمبيوتر: ضمن حقل منفذ الوصلة، يجب أن تكون 4 واجهات إيثرنت (ETH 0 و 1 و 2 و 3) نشطة لإنشاء بطاقات واجهة الشبكة (NIC).

ملاحظة: عند تغيير تكوين قناة المنفذ، يتم حذف جميع بطاقات واجهة الشبكة (vNICs) و vHBAs التي تم إنشاؤها مسبقا وسيتم إستعادة التكوين إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تكوين وضع قناة المنفذ عبر سطر أوامر CIMC

C240# scope chassis

C240 /chassis # scope adapter 5

C240 /chassis/adapter # set portchannel disabled

C240 /chassis/adapter *# commit

بعد PortChannel أسلوب مفتاح، يتم فقد تكوينات vNIC ويتم إنشاء vNICs افتراضية جديدة.

هل تريد المتابعة؟[y|N]y

تحذير: تغيير وضع قناة المنفذ

- تتم إعادة ضبط جميع تكوين بطاقة واجهة الشبكة (VNIC) إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

- ستصبح إعدادات محول VNIC الجديدة نافذة المفعول عند إعادة تعيين الخادم التالي.

- يرجى إعادة تعيين الخادم قبل إجراء أي تكوين آخر.

السيناريو 3. VIC 14XX في الوضع المستقل في قناة المنفذ - مع LACP

مع تمكين قناة المنفذ الافتراضية، يمكن من خلال نظام التشغيل على الخادم إستخدام قناة المنفذ المعتمدة على المحول مع إرتباط واحد من VIC 1455/1457 إلى كل محول TOR في التوصيل متعدد الهياكل (MCT). أمثلة MCT هي VPC من Cisco أو mLAG مدعوم على محولات الطرف الثالث

تحذير - مع وجود إرتباط مزدوج تجاه كل TOR ومع وجود قناة منفذ افتراضية على VIC، لا يمكن أن تعتمد المحولات على قناة المنفذ من نظام التشغيل على الخادم. في هذه الحالة على كل TOR، سيلزم إنشاء قناة غير LACP ميناء ولا يمكن أن يكون VPC مثل MCT ميناء-channel يجسر متعدد TOR مفتاح.

وثمة حل آخر مهم:

لا يتم دعم بروتوكول LACP على المحولات القياسية في ESXi. يحتاج العميل إلى الحصول على محول DVS لدعم بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP)

https://kb.vmware.com/s/article/1001938

تفاصيل حول وضع تصحيح أخطاء إعادة التوجيه (FEC):

لا ينطبق وضع FEC إلا على سرعة إرتباط 25G. في محولات 14xx، يجب أن يتطابق وضع FEC المعين على المحول مع وضع FEC للمحول. وإلا، فلن يظهر الارتباط.

القيمة الافتراضية هي تلقائي

Server# scope chassis

Server /chassis # scope adapter 1

Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1

Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set admin-fec-mode cl74

Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit

Changes to the network settings will be applied immediately.

You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.

Do you wish to continue? [y/N] y

Port 1:

MAC Address: 00:5D:73:1C:6C:58

Link State: LinkDown

Encapsulation Mode: CE

Admin Speed: Auto

Operating Speed: -

Link Training: N/A

Admin FEC Mode: cl74

Operating FEC Mode: Off

Connector Present: NO

Connector Supported: N/A

Connector Type: N/A

Connector Vendor: N/A

Connector Part Number: N/A

Connector Part Revision: N/A

Server /chassis/adapter/ext-eth-if #

العيب المعروف: CSCvp97248     يجب أن يتغير وضع FEC التلقائي على مهايئات VIC 14xx بناء على جهاز الإرسال والاستقبال الذي تم إدخاله

معلومات ذات صلة

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_0110.html

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems