المحتويات

المقدمة

ما هو SFP المتوافق

بالنسبة لرقم الجزء LPe31002-M6: UCSC-PCIe-BD16GF:

بالنسبة لرقم الجزء LPe32002-M2: UCSC-PCIe-BD32GF:

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الوحدات القابلة للتوصيل (SFP) المتوافقة ذات التصميم الصغير، وقد تأهلت Broadcom للعمل مع الطراز Emulex LPe31002-M6، ورقم الجزء: UCSC-PCIe-BD16GF، و Emulex LPe32002-M2، رقم الجزء: UCSC-PCIe-BD32GF.

قد تلاحظ حدوث خطأ في BIOS يفيد بأنه "مثبت ضوئيا غير مدعوم"، في حالة تثبيت SFP غير صحيح في Emulex.

اضغط على F2 أثناء التمهيد للانتقال إلى BIOS > علامة تبويب متقدمة > Emulex LPe31002-M6>المسح بحثا عن الأجهزة الليفية أو البحث عن الهدف

* قد تتغير لقطة الشاشة للمرجع ونظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) وذاكرة القراءة فقط (ROM)

ما هو SFP المتوافق

تم تأهيل البصريات التالية من قبل Broadcom ل

- الطراز Emulex LPe31002-M6، رقم الجزء: UCSC-PCIe-BD16GF، و

- الطراز Emulex LPe32002-M2، رقم الجزء: UCSC-PCIe-BD32GF.

بالنسبة لرقم الجزء LPe31002-M6: UCSC-PCIe-BD16GF:

أفاجو -16G

AFBR-57F5MZ-ELX

* قد تتغير الصورة الخاصة بالملصقات المرجعية فقط

الطراز Finisar - 16G

FTLF8529P3BCV-EM

* قد تتغير الصورة الخاصة بالملصقات المرجعية فقط

بالنسبة لرقم الجزء LPe32002-M2: UCSC-PCIe-BD32GF:

Avago - 32G

AFBR-57G5MZ-ELX

* قد تتغير الصورة الخاصة بالملصقات المرجعية فقط

Finisar - 32G

FTLF8532P4BCV-EM

* قد تتغير الصورة الخاصة بالملصقات المرجعية فقط

كل من هذه البصريات مخصص للإموليكس، كما هو موضح في لاحقة رقم الجزء. تقوم مهايئات Broadcom بفحص التمهيد للتحقق من توصيل وحدة ضوئية معتمدة.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems