المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تتعلق مكونات خادم UCS C-Series M5 بسياسة المروحة وضجيج المروحة

كيف يؤثر كل مكون على سياسة المراوح

كيفية ربط درجة حرارة المداخل بنهج المروحة PWM

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مكونات خادم Unified Computing (UCS) C-Series M5 ذات الصلة بنهج المروحة وضجيج المروحة. ومن الملاحظ أن الخوادم التي تم تكوينها بطرز مختلفة من الخوادم تؤدي إلى حدوث مزيد من التشويش بين المراوح عند مقارنتها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- C220M5

- C240M5

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يقصد بتعميم عرض النبض (PWM) قياس متوسط سرعة المروحة بالنسبة المئوية (٪) للحد الأقصى للثورات في الدقيقة (RPM) لنموذج مروحة محدد.

تؤثر مكونات معينة على سياسة المروحة لخوادم Cisco. إذا قمت بإضافة أجهزة داخلية جديدة، فيمكنه تغيير سياسة المروحة بسبب المتطلبات وقد يؤدي ذلك إلى أختلاف في متوسط سرعة المروحة ومستوى الضوضاء.

تتعلق مكونات خادم UCS C-Series M5 بسياسة المروحة وضجيج المروحة

كيف يؤثر كل مكون على سياسة المراوح

PID

اسم البطاقة

الحد الأدنى لملف تعريف المروحة

الفئة

الإصدار

C220M5

C240M5

UCSC-GPU-7150x2

الطراز AMD FirePro S7150x2

قوة عالية

3

HP

غير موجود

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-BD16GF

مهايئ الناقل المضيف (HBA) عبر القنوات الليفية ثنائي المنافذ طراز Emulex LPe31002

تووزنوا

2

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-BS32GF

مهايئ الناقل المضيف (HBA) أحادي المنفذ عبر القنوات الليفية بسرعة 32 جيجابت طراز Emulex LPe32000

تووزنوا

2

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-BD32GF

مهايئ الناقل المضيف (HBA) ثنائي المنافذ الذي يعمل عبر القنوات الليفية بسرعة 32 جيجابت طراز Emulex LPe32002

تووزنوا

2

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-IRJ45

مهايئ خادم الإيثرنت i350-T4 من Intel

تووزنوا

2

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

N2XX-AIPCI01

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) من Intel X520-DA2 بسرعة 10 جيجابت في الثانية

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-ID10GC

بطاقة Intel(R) X550-T2 SagePond 2x10GB بسرعة 10 جيجابت

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-ID40GF

تقنية SpiritFalls 2x40GB QSFP+ من Intel(R) XL710-QDA2

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-ID10GF

Intel(R) X710-DA2 EagleFountain 2x10 جيجابايت +SFP

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-IQ10GF

Intel(R) X710-DA4 EagleFountain 4x10Gb SFP+

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-IQ10GC

بطاقة واجهة شبكة (NIC) مجمعة لشبكة إيثرنت طراز X710-T4 من Cisco(R)

قوة عالية

3

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-ID25GF

بطاقة واجهة شبكة (NIC) مجمعة طراز XV710-DA2 من Cisco(R) Ethernet

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-MLOM-IRJ45

وحدة التحكم في الشبكة طراز Intel(R) i350-mLOM بسرعة 1 جيجابت في الثانية

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

وحدة التحكم RAID النمطية Cisco 12G SAS

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

غير موجود

UCSC-RAID-M5

وحدة التحكم Cisco 12G Modular RAID مع ذاكرة تخزين مؤقت سعة 2 جيجابايت

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-SAS-M5

مهايئ الناقل المضيف (HBA) لمحرك أقراص SAS طراز 12G النمطي من Cisco (16 برنامج تشغيل كحد أقصى)

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-9400-8E

مهايئ الناقل المضيف (HBA) لمحرك أقراص SAS طراز 9400-8E 12G من Cisco

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-RAID-M5HD

وحدة التحكم Cisco 12G Modular RAID مع ذاكرة تخزين مؤقت سعة 4 جيجابايت

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

غير موجود

قابل للتطبيق

UCSC-SAS-M5

مهايئ الناقل المضيف (HBA) لمحرك أقراص SAS طراز 12G القابل لإضافة وحدات أخرى (26 محرك أقراص كحد أقصى) من Cisco

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

غير موجود

قابل للتطبيق

UCSC-GPU-M10

الطراز NVIDIA M10 P2405-070

قوة عالية

3

HP

غير موجود

قابل للتطبيق

UCSC-GPU-M60

بطاقة الرسومات NVIDIA TESLA M60

قوة عالية

3

HP

غير موجود

قابل للتطبيق

UCSC-GPU-P100-12G

بطاقة الرسومات NVIDIA GP100 PCIe PH400-201 Passive، بقدرة 250 وات، FF 3.0، سعة 16 جيجابايت

الحد الأقصى للطاقة

4

HP

غير موجود

قابل للتطبيق

UCSC-GPU-P100-16G

بطاقة الرسومات NVIDIA GP100 PCIe PH400-202 Passive، بقدرة 250 وات، FF 3.0، سعة 12 جيجابايت

الحد الأقصى للطاقة

4

HP

غير موجود

قابل للتطبيق

UCSC-GPU-P4

بطاقة الرسومات NVIDIA P4 (PG414-200)، تبريد سلبي، بقدرة 75 وات، بطاقة PCIe سعة 8 جيجابايت

قوة عالية

3

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-GPU-P40

بطاقة الرسومات NVIDIA P40 (PG610-200)، تبريد سلبي، بقدرة 250 وات، تصميم FF 3. 0، بطاقة PCIe سعة 24 جيجابايت

قوة عالية

3

HP

غير موجود

قابل للتطبيق

UCSC-GPU-V100

بطاقة الرسومات NVIDIA V100 SXM2 PG503-203 و 300 وات وسعة 16 جيجابايت

قوة عالية

3

HP

غير موجود

قابل للتطبيق

UCSC-GPU-V100-32

بطاقة الرسومات NVIDIA V100 SXM2 PG503-203، بقدرة 300 وات، 32 جيجابايت

قوة عالية

3

HP

غير موجود

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-QD25GF

المهايئ طراز QL41212H لشبكة إيثرنت بسرعة 25 جيجابت من Qlogic

قوة عالية

3

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-QD40GF

المهايئ طراز QL45412H لشبكة إيثرنت بسرعة 40 جيجابت من Qlogic

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-QD16GF

قناة ليفية ثنائية المنافذ من الجيل السادس عشر من Qlogic QLE2692

تووزنوا

2

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-QD32GF

مهايئ الناقل المضيف (HBA) ثنائي المنافذ الذي يعمل عبر القنوات الليفية طراز QLE2742 من Qlogic

تووزنوا

2

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-C40Q-03

UCS VIC 1385 40Gb 2 Port CNA QSFP+

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-MLOM-C40Q-03

UCS VIC 1387 سعة 40 جيجابايت 2 منفذ QSFP+

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-MLOM-C25Q-04

UCS VIC 1457 MLOM من Cisco

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-PCIe-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1455

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

ucsc-f-H16003

Cisco HHL AIC 1.6 تيرابايت HGST SN250 NVMe

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-NVME-H32003

Cisco HHL AIC 3.2 تيرابايت HGST SN260 NVMe

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-NVME-H64003

Cisco HHL AIC 6.4 تيرابايت HGST SN260 NVMe

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-NVME-H38401

Cisco HHL AIC 3.8 تيرابايت HGST SN260 NVMe

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

UCSC-NVME-H76801

Cisco HHL AIC 7.7 تيرابايت HGST SN260 NVMe

إستهلاك منخفض للطاقة

1

HP

قابل للتطبيق

قابل للتطبيق

تدعم خوادم UCS من السلسلة C سياسة المروحة الأربعة وانخفاض إستهلاك الطاقة ومتوازن وطاقة عالية والحد الأقصى للطاقة. انتقل إلى واجهة مستخدم CIMC > حساب > سياسات الطاقة لإيجاد الإعداد.

الحد الأدنى لسرعة المروحة المسموح بها هي وظيفة لدرجة حرارة الهواء الداخل إلى الخادم وسياسة المروحة المطبقة.

كيفية ربط درجة حرارة المداخل بنهج المروحة PWM

درجة حرارة المدخل

سياسة الوضع الصوتي

نهج الطاقة الأقل

سياسة متوازنة

سياسة الطاقة العالية

سياسة الحد الأقصى للطاقة

[جيم]

[PWM ٪]

≥

5

≤

21

20

20

30

30

50

>

21

≤

23

20

20

30

40

60

>

23

≤

25

20

25

30

50

70

>

25

≤

27

20

30

40

60

80

>

27

≤

29

20

35

50

70

90

>

29

≤

31

25

40

60

80

100

>

31

≤

33

25

45

70

90

100

>

33

≤

35

30

50

80

100

100

>

35

≤

37

35

55

80

100

100

>

37

≤

39

35

60

80

100

100

>

39

≤

41

40

65

80

100

100

>

41

40

70

80

100

100

على سبيل المثال: عند درجة حرارة الهواء الداخل إلى درجة 23 درجة مئوية، مع تطبيق سياسة الحد الأقصى للطاقة، تكون سرعة المروحة المسموح بها هي تعديل عرض النبض بنسبة 60٪ (PWM). سياسة الطاقة المنخفضة الحد الأدنى لسرعة المروحة هو 20٪ PWM عند درجة حرارة الهواء الداخل إلى درجة 23 مئوية .

معلومات ذات صلة

- يصف دليل تكوين UCSM في الصفحة 54 أفضل ممارسة لتكوين سياسة المروحة

- أخطاء المستند CSCvj78750 | أذكر أقصى سرعة للمروحة في ورقة مواصفات خوادم M5 أو دليل التركيب

- تتميز مراوح خادم CSCvj21242 UCSC M5 بسرعة مروحة عالية مقارنة مع M4، حيث لا يوجد حد أعلى مضبوط للتحذير.

- سياسة CSCvm27310 التي تستهلك الحد الأقصى من الطاقة بدلا من سياسة الطاقة العالية ل NVidia GPU P40.

- تجاوز سياسة المراوح CSCvd37009C-Series Fan Policy - Card (البطاقات) 'Unknown card PCI-Id: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9'

- تجاوز سياسة المروحة CSCvi97762C240-m5 - البطاقة (البطاقات) "معرفات بطاقات PCI غير معروفة: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9"

- CSCvf38379قد يفشل تمهيد AIR-CT5520-K9 أو AIR-CT8540-K9، مظهرا خطأ قاتلا عند تثبيت بطاقة الكافيوم.

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems