المحتويات

المقدمة

الإعداد المستخدم

المتطلبات الأساسية

الإجراء

المقدمة

يوضح هذا المقال إجراء تثبيت RHEL على تكوين RAID المحلي في خادم UCSC C240 M5 مستقل.

الإعداد المستخدم

UCSC-C240-M5L

وحدة التحكم في RAID: مهايئ الناقل المضيف (HBA) لمحرك أقراص SAS طراز 12G من Cisco (UCSC-SAS-M5)

محركات أقراص ثابتة قطاعية بسرعة 4 آلاف لفة في الدقيقة

وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (CIMC): 3.1(3a)

نظام التشغيل: RHEL 7.3

المتطلبات الأساسية

1. تنزيل RHEL ISO وبرنامج تشغيل وحدة التحكم ISO:

RHEL: rhel-server-7.3-x86_64-boot.iso

سواقة ISO: UCS-CXXX-drivers-Linux.3.1.3.iso

(في ISO، انتقل إلى التخزين -> LS -> UCSC-SAS-M5 -> RHEL -> RHEL7.3 -> mpt3SAS-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz )

2. إذا قمت باستخراج ملف mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz، ستحصل على برنامج التشغيل ISO -> mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso

3. بالمثل، إذا كنت تستخدم وحدة تحكم UCSC-RAID-M5 في الخادم، فيمكنك الانتقال إلى برنامج التشغيل المطابق لها.

الإجراء

الخطوة 1. وبما أن الخادم يحتوي على 4 محركات أقراص قطاعية، فإننا سنقوم بتشغيل UEFI. يجب أن يبدو ترتيب التمهيد كما يلي:

الخطوة 2. افتح لوحة المفاتيح والفيديو والماوس وخط خريطة RHEL ISO:

الخطوة 3. اضغط على F6 والتمهيد من UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD1.24

الخطوة 4.حدد خيار "تثبيت Red Hat Enterprise Linux 7.3" واضغط "E"

الخطوة 5. سيظهر لديك الشاشة التالية:

الخطوة 6. أدخل الأمر "linux dd" وقم ب Ctrl + x

الخطوة 7. سيقوم الأمر أعلاه بتشغيل الوضع التفاعلي:

الخطوة 8. قم بفك خريطة RHEL ISO ورسم خريطة لبرنامج تشغيل وحدة التحكم ISO:

الخطوة 9. اكتب 'r' لتحديث قائمة قرص برنامج التشغيل:

الخطوة 10. سوف ترى الآن برنامج تشغيل وحدة التحكم ISO مدرجا في القائمة. اكتب '7' وقم بالتحديد:

الخطوة 11. أدخل '1' ثم 'c' للمتابعة:

الخطوة 12. برنامج تشغيل .rpm موجود داخل ملف .iso. قد تتلقى تحذيرا بأن "محتوى DD Repo ليس ملفا"، ولكنه مجرد تحذير - حيث كان برنامج التشغيل سيتم تثبيته.

الخطوة 13. يجب أن تكون في القائمة "تحديد جهاز قرص برنامج التشغيل" مرة أخرى. قم بإلغاء تعيين برنامج التشغيل ISO وخرائط RHEL ISO مرة أخرى. اضغط "r" للتحديث ثم اضغط "c" لمتابعة تثبيت RHEL. ويجب أن يكون بمقدور المثبت التعرف على وحدة تحكم RAID والأقراص التي تتم إدارتها بواسطتها.