المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تكوين إعدادات SMTP على CIMC

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

تدعم Cisco IMC الإعلام المستند إلى البريد الإلكتروني بأخطاء الخادم للمستلمين دون الاعتماد على SNMP. يستخدم النظام البروتوكول البسيط لنقل رسائل البريد (SMTP) لإرسال أخطاء الخادم كتنبيهات عبر البريد الإلكتروني إلى خادم SMTP الذي تم تكوينه.

يمكننا تكوين خصائص SMTP وإضافة مستلمي البريد الإلكتروني على علامة التبويب التنبيه Mail لتلقي إعلامات البريد الإلكتروني لأخطاء الخادم.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- UCS C Series - متوفر على جميع الخوادم باستثناء الخوادم C220 M3 و C240 M3 و C22 M3 و C24 M3.

- الإصدار 3.0.3a من البرنامج الثابت

- تم دعم أربعة مستلمين كحد أقصى.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى مكونات الأجهزة والبرامج التالية:

- UCS C Series

- خادم SMTP

- خادم DNS (إن أمكن)

- أداة tcpdump

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي تغييرات أو تكوينات.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تكوين إعدادات DNS على CIMC

الخطوة 1. تسجيل الدخول إلى وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco.

الخطوة 2. انتقل إلى Admin -> الشبكة —> الشبكة.

الخطوة 3. إضافة معلومات DNS لدقة الاسم (كما هو موضح في الشكل 1)

شكل 1

تكوين إعدادات SMTP على CIMC

الخطوة 4. بعد ذلك، انتقل إلى Admin -> Communication Services -> Mail Alert.

الخطوة 5. إضافة معلومات لخصائص SMTP.

الخطوة 6. إضافة مستلمي SMTP (كما هو موضح في الشكل 2)

شكل 2

التحقق من الصحة

الخطوة 1. انتقل إلى Admin -> Communication Services -> Mail Alert.

الخطوة 2. انقر فوق إرسال بريد الاختبار ضمن مستلمي SMTP (كما هو موضح في الشكل 2 أعلاه)

الخطوة 3. يجب ملاحظة تلقي بريد إختبار مع النظام الأساسي، CIMC Ver، BIOS Ver (كما هو موضح في الشكل 3 )

شكل 3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الخطوة 1. SSH إلى CIMC لخادم UCS.

الخطوة 2. نطاق smtp وإظهار التفاصيل للتحقق من معلومات التكوين وتأكيدها.

C240M4 /smtp # إظهار التفاصيل

إعداد SMTP:

تمكين: نعم

رقم المنفذ: 25

عنوان الخادم: SMTP@xyz.com

الحد الأدنى للخطورة المراد الإبلاغ عنه: ثانوي

المستلم 1:

الاسم : minion@xyz.com

قابل للوصول: نعم

المستلم 2:

الاسم : pokemon@xyz.com

قابل للوصول: نعم

المستلم 3:

الاسم:

يمكن الوصول إليه: na

المستلم 4:

الاسم:

يمكن الوصول إليه: na

الخطوة 3. بدء إرسال بريد الاختبار للمستلمين

C240M4 /smtp # إرسال-test-mail receive1

تم إرسال بريد الاختبار بنجاح.

C240M4 /smtp # إرسال-test-mail receive2

تم إرسال بريد الاختبار بنجاح.

الخطوة 4. اتصل ب TAC وقم بتسجيل الدخول إلى طبقة تصحيح الأخطاء ل CIMC.

الخطوة 5. قم بتشغيل tcpdump على CIMC للتحقق من بدء/إنشاء اتصال DNS و SMTP. سترى مخرجات مماثلة للأسفل،

[في 18 يناير/كانون الثاني 13:48:31 root@C240-XXXXXXX:~]$tcpdump -v

حزم تحليل اسم DNS

13:48:43.389913 IP (tos 0xc0، ttl 1، id 34153، offset 0، flags [none]، الطول: 36، optlength: 4 ( RA ) 1.1.1.1 > all-systems.mcast.net: استعلام IGMP v3 [الحد الأقصى لوقت إعادة التوجيه 10s]

13:48:43.397914 IP (tos 0x0، ttl 64، id 6176، offset 0، flags [df]، الطول: 71) a.b.c.d.40129 > dns-a.xyz.com.53: 2105+[|domain]

13:48:43.400914 IP (tos 0x0، ttl 246، id 3332، offset 0، flags [none]، الطول: 131) dns-a.xyz.com.53 > a.b.c.d.40129: 2105 NXDomain*[|domain]

13:48:43.402914 IP (tos 0x0، ttl 64، id 6182، offset 0، flags [df]، الطول: 71) a.b.c.d.59928 > dns-a.xyz.com.53: 5991+[|domain]

13:48:43.407914 IP (tos 0x0، ttl 246، id 46211، offset 0، flags [none]، الطول: 131) dns-a.xyz.com.53 > a.b.c.d.59928: 5991 NXDomain*[|domain]

....تم اقتطاع الإخراج

حزم إتصالات خادم بريد SMTP (SYN و ACK)

13:48:44.741972 IP (tos 0x0، ttl 64، id 53796، offset 0، flags [df]، الطول: 60) a.b.c.d.53972 > dns-a.xyz.com.25: S 55284921:552849221(0) win 5840 <mss 1460، sackOK، timestamp177981 177[|tcp]>

13:48:44.784974 IP (tos 0x0، ttl 116، id 7066، offset 0، flags [df]، الطول: 60) dns-a.xyz.com.25 > a.b.c.d.53972: s 1757202:1757202142(0) ACK 552849222 win 8192 <mss1460 nop،wscale 8،sackOK،timestamp[|tcp]>

13:48:44.785974 IP (tos 0x0، ttl 64، id 53797، offset 0، flags [df]، الطول: 52) a.b.c.d.53972 > dns-a.xyz.com.25: . [tcp sum ok] ack 1 win 1460 <nop، nop، timestamp 174791822131930758>

13:48:44.828976 IP (tos 0x0، ttl 116، id 7067، offset 0، flags [df]، الطول: 149) dns-a.xyz.com.25 > a.b.c.d.53972: p 1:98(97) stack 1 win 514 <nop،nop،timestamp 231930761747918221>