المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

إجراء إضافة محرك أقراص ثابتة جديد

ترحيل مستوى RAID ل VD

المقدمة

يصف هذا المستند الإجراء الخاص بإضافة محركات أقراص ثابتة جديدة إلى قرص فيديو رقمي موجود بالفعل من خلال أو بدون الصفيف المتكرر للأقراص المستقلة (RAID).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى خوادم Cisco UCS-C.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

على سبيل المثال، إذا كان لديك محرك أقراص ظاهري (VD) يحتوي على ثلاثة محركات أقراص ثابتة وتريد إضافة ثلاثة محركات أخرى، فإن إجراء إجراء إجراء ذلك مذكور في هذا المستند.

إجراء إضافة محرك أقراص ثابتة جديد

يحتوي هذا القسم على الخطوات اللازمة لإضافة محرك أقراص ثابتة جديد إلى VD موجود.

ملاحظة: يجب عليك تنفيذ مهمة الإجراء في إطار الصيانة.

الخطوة 1. أعد تمهيد المضيف إلى WebBIOS.

عندما يقوم الكمبيوتر المضيف بالتمهيد، يظهر هذا النص:Copyright© LSI Corporation.

اضغط

من أجل WebBIOS.

ثم اضغطCtrl+H.

الخطوة 2. تظهر نافذة تحديد وحدة التحكم، كما هو موضح في الصورة:

تعرض شاشة القائمة الرئيسية قائمة من العناصر التي يمكنك إختيارها لعرض المعلومات وإجراء تغييرات على صفيفات RAID المتصلة بوحدات التحكم في الخادم. كما تعرض هذه الشاشة التكوين الحالي لمحركات الأقراص المادية والمنطقية التي يمكنك من خلالها تكوين صفيفات RAID وإدارتها.

الخطوة 3. أخترت ال VD مرغوب.

الخطوة 4. أخترAdvanced OperationsوانقرGo، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 5. إضافة محرك أقراص فعلي إضافي إلى الصفيف.

الخطوة 6. دع إعادة بناء القرص المرن (تحتاج عملية إعادة البناء إلى وقت لإتمامها اعتمادا على كمية القرص التي تضيفها).

ترحيل مستوى RAID ل VD

كلما زاد مقدار البيانات وعدد محركات الأقراص في نظامك، يمكنك إستخدام الترحيل على مستوى RAID لتغيير VD من مستوى RAID إلى آخر. لا يتعين عليك إيقاف تشغيل النظام أو إعادة تشغيله. عندما تقوم بترحيل معرف فئة المورد (VD)، يمكنك الاحتفاظ بنفس عدد محركات الأقراص، أو يمكنك إضافة محركات أقراص. يمكنك إستخدام أداة تكوين WebBIOS (CU) لترحيل مستوى RAID الخاص بمعرف فئة المورد (VD) الموجود.

ملاحظة: بينما يمكنك تطبيق الترحيل على مستوى RAID في أي وقت، فإن LSI توصيك بتحقيق ذلك عند عدم وجود عمليات إعادة التشغيل. تصدر العديد من أنظمة التشغيل عمليات الإدخال/الإخراج بشكل تسلسلي (عملية واحدة في كل مرة) أثناء التشغيل. مع تشغيل عملية ترحيل على مستوى RAID، قد يستغرق تمهيد التشغيل أكثر من خمسة عشر دقيقة.

يسمح بعمليات الترحيل لمستويات RAID هذه:

- محرك أقراص RAID 0 إلى RAID 1

- محرك أقراص RAID 0 إلى RAID 5

- محرك أقراص RAID 0 إلى RAID 6

- محرك أقراص RAID 1 إلى RAID 0

- محرك أقراص RAID 1 إلى RAID 5

- محرك أقراص RAID 1 إلى RAID 6

- محرك أقراص RAID 5 إلى RAID 0

- محرك أقراص RAID 5 إلى RAID 6

- محرك أقراص RAID 6 إلى RAID 0

- محرك أقراص RAID 6 إلى RAID 5