المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

المقدمة

تم تصميم هذا الدليل ليوضح لك كيفية تكوين "مجموعة فقط من الأقراص" (JBOD) على وحدة التحكم Cisco 12G SAS النمطية RAID في خادم من السلسلة C.

المحاذير:

* لا يمكن لأقراص JBOD الاستفادة من أي تخزين مؤقت للأجهزة على وحدة التحكم RAID.

http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5234.pdf (وثائق عامة حول RAID / JBOD)

* إذا كان التخزين المؤقت مطلوبا على هذه الأقراص، فيمكنك وضعها في صفيف RAID 0 (تقسيم البيانات على الأقراص) وتقديم هذا إلى نظام التشغيل. تذكر أن RAID0 لا يحتوي على التماثل، لذلك يرجى ملاحظة أنه كلما تمت إضافة المزيد من الأقراص إلى RAID 0، زاد حجم مجال التعطل، أو زادت فرصة فقدان البيانات عبر جميع الأقراص بسبب فشل قرص واحد.  هذه هي طبيعة RAID 0. أداء جيد، لا يتحمل حتى فشل قرص واحد.  وهذا مقبول بالنسبة لبعض التطبيقات وحالات الاستخدام على أي حال.

المتطلبات الأساسية

- خادم السلسلة C

- وحدة التحكم RAID النمطية Cisco 12G SAS

- محرك أقراص ثابتة واحد أو أكثر

- الوصول إلى CIMC / KVM

المكونات المستخدمة

- Cisco C240-M4 يركض 2.0(6d) CIMC

- وحدة التحكم Cisco 12G SAS القابلة لإضافة وحدات أخرى طراز RAID التي تعمل بنظام التشغيل 4.250.00-3632

التكوين

كاحتياط أمان، إذا كان لديك تكوين RAID موجود مسبقا، فالرجاء إجراء نسخ إحتياطي للبيانات الموجودة على هذا القرص الظاهري (VD) قبل إجراء هذه التغييرات.

إذا كان لديك قرص افتراضي (VD) موجود، RAID 1 على سبيل المثال، وتريد الاحتفاظ به، فيجب الاحتفاظ بتكوينه بعد تمكين JBOD، رغم أنه يلزم إعادة التشغيل لإدخال قائمة تكوين RAID السابقة للتمهيد (CTRL+R) لتمكين JBOD.

في وقت هذه الكتابة، يبدو أن JBOD معطل على وحدة التحكم بشكل افتراضي، ولا يمكن تمكينه على وحدة التحكم في الجيل الثاني عشر عبر CIMC، فقط قائمة تكوين RAID قبل التمهيد (CTRL+R).

إذا كنت ترغب في أن تكون كافة الأقراص JBOD، فقم بحذف أي أقراص ظاهرية (VD) موجودة على RAID. يجب أن يؤدي ذلك إلى تحرير الأقراص الفعلية (PD) إلى "جيدة غير مكونة".  يمكن القيام بذلك من خلال قوائم تكوين RAID الخاصة ب CIMC أو CTRL+R قبل التمهيد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حذف البيانات الموجودة على أي قرص ظاهري تقوم بحذفه، وبالتالي عمل نسخ إحتياطية للبيانات الهامة وفقا لذلك.

تأكيد ما إذا كان JBOD ممكنا أو معطلا بالفعل:

1) تسجيل الدخول إلى CIMC.

2) انقر فوق وحدة التخزين > تحديد وحدة تحكم من الجيل الثاني عشر > علامة التبويب معلومات وحدة التحكم.

تمكين JBOD

1) إذا تم تعطيلها، قم بإعادة تمهيد المضيف، واضغط على CTRL+R للدخول إلى شاشات تكوين RAID.

2) اضغط على Ctrl+N مرتين، انتقل إلى "تمكين JBOD" واضغط على "مسافة".  تأكد من أن [x] تظهر بين أقواس مربعة.

3) اضغط على CTRL+S للحفظ.

4) اضغط على مفتاح الهروب للخروج.

5) سيقوم هذا بتحويل جميع الأقراص المتوفرة إلى JBOD. ومرة أخرى، أثناء إختباري، لم تقم بتحويل PD المخصص إلى VD (RAID 1) إلى JBOD، وكان نظام التشغيل الخاص بي لا يزال يعمل على RAID 1.

6) تأكد من تمكين JBOD.

إذا لم يكن لديك قرص ظاهري (VD) بالفعل، فيمكنك تكوين بعض عدد من الأقراص ك "Unconfigure Good" حتى يمكنك إضافتها إلى قرص ظاهري (VD) جديد أو وحدة تخزين RAID.

يمكنك الآن تبديل الأقراص بين "جيدة غير مكونة" (والتي يمكن إضافتها إلى RAID) أو "JBOD" من داخل CIMC.

سوف تجد أنه لأي PD عضو في مجموعة VD / RAID، ليس لديك الخيار بتحويله إلى JBOD. يجب إزالة PD من مجموعة VD / RAID قبل الحصول على الخيار لتحويله إلى قرص JBOD.