المحتويات

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

إستعادة محول بيانات VMWare بعد ترقية/خفض تصنيف FW على وحدات تحكم RAID محددة من Cisco

المقدمة

يهدف هذا المستند إلى معالجة مشكلة فقد مخططات بيانات VMWare عند تنزيل البرنامج الثابت (FW) على وحدات التحكم RAID المحددة من Cisco.

تؤثر المشكلة على أي تركيب من أجهزة/برامج Cisco التالية:

الخوادم:

UCSC-C3160، UCSC-C220-M4s، UCSC-C220-M4L، UCSC-C240-M4S، UCSC-C240-M4SX، UCSC-C240-M4S2، UCSC-C240-M4L، UCSC-C22-M3S، UCSC-C2-M23L، UCSC-C24-M3S، UCSC-C24-M3S2، UCSC-C24-M3L، UCSC-C460-M4

وحدات التحكم في التخزين:

UCS-RAID-9266-8i، UCS-RAID-9266CV-8i، UCS-RAID-9271-8i، UCS-RAID-9271CV-8i، UCS-RAID-9285CV-E، UCS-RAID-9286CV-8E، UCSC-MRAID-12G، UCSC-MRAID12G 12، UCSC-MRAID12G-1GB، UCSC-MRAID12G-2GB، UCSC-MRAID12G-4GB، UCSC-SAS9300-8E، UCSC-C3x60-R4GB، UCSC-C3X60-HBA، UCSC-C3X60-R1GB

برنامج الهيكل الثابت:

تؤثر هذه المشكلة على العملاء الذين يحاولون الرجوع إلى إصدار 2.0(4) أو إصدار أحدث إلى 2.0(3) أو إصدار سابق. سيؤثر هذا أيضا على عملاء محددين ممن قاموا بالترقية إلى إصدارات البرامج الثابتة التي لم يتم تصحيحها بعد (عمليات الترقية من 2.0(3) وما قبله إلى 2.0(6f) وما قبله).

ملاحظة: ولا تؤثر الترقية إلا على العملاء من خلال مجموعة من الخوادم طراز C220/C240 M3 ووحدات التحكم RAID القائمة على الطراز 9271CV-8i/9271-8i.

رؤية العملاء/التأثير:
قد يرى العملاء أن مخططات بيانات VMWare تصبح مفقودة بعد ترقية/خفض FW معينة. لن يؤثر هذا على محركات أقراص تمهيد VMWare. في برنامج VSphere Client، قد تبدو حالة مركز البيانات كما يلي:

قد يرى المستخدمون أيضا الرسائل التالية في ملفات /var/log/vmkernal.log:

إمكانية العمل أثناء التنقل:

قامت VMWare بتوفير حل بديل موجود هنا: http://kb.vmware.com/kb/1011387

يوجد العمل المستحسن من عميل vSphere، ولكن هناك أيضا تعليمات مستندة إلى واجهة سطر الأوامر و CLI على الصفحة.

من ESXi 5.x vSphere Client (عميل vSphere)

1.    قم بتسجيل الدخول إلى عميل vSphere وحدد الخادم من لوحة الجرد.

2.    في علامة التبويب "تكوين لوحة الأجهزة"، انقر فوق التخزين.

3.    انقر فوق إضافة وحدة تخزين.

4.    حدد نوع وحدة التخزين على القرص/LUN.

5.    انقر فوق Next (التالي).

6.    من قائمة وحدات LUN، حدد وحدة LUN التي تحتوي على اسم datastore معروض في عمود تسمية VMFS.

ملاحظة: يشير الاسم الموجود في عمود "تسمية VMFS" إلى أن وحدة LUN هي نسخة تحتوي على نسخة من مخزن بيانات VMFS موجود.

7.    انقر فوق Next (التالي).

8.    تحت خيارات التحميل، يتم عرض هذه الخيارات:

أ.    الاحتفاظ بالتوقيع الموجود: تحميل وحدة LUN باستمرار (على سبيل المثال، تحميل وحدة LUN عبر عمليات إعادة التحميل)

ب.    تعيين توقيع جديد: الاستقالات في مجلس النواب

ج.     تنسيق القرص: إعادة تشكيل وحدة إدارة البرامج

ملاحظات:

تنسيق القرص يحذف الخيار أي بيانات موجودة على LUN. قبل محاولة إجراء الاستقالات، تأكد من عدم وجود أجهزة افتراضية تعمل باستخدام وحدة تخزين VMFS هذه على أي مضيف آخر، حيث تصبح هذه الأجهزة الافتراضية غير صالحة في مخزون خادم vCenter ويجب تسجيلها مرة أخرى على الأجهزة المضيفة الخاصة بها.

9.    حدد الخيار المرغوب لوحدة التخزين.

10. في صفحة "جاهز للإكمال"، راجع معلومات تكوين مخزن البيانات.

11. انقر فوق إنهاء.