المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

عمليات إعادة التشغيل المتوقعة

عمليات إعادة تمهيد غير متوقعة

النقاط الرئيسية

تجميع مجموعات السجلات للتحليل

إخراج متوقع لظروف مختلفة لإعادة التشغيل وإيقاف التشغيل

إعادة التشغيل من نظام التشغيل - ESXi و RHEL و Windows

سجل OBFL

RHEL - /var/log/messages

Windows - سجل الأحداث

إيقاف التشغيل من OS - ESXi و RHEL و Windows

سجل OBFL:

ESXi - /var/log/hostd.log

RHEL - /var/log/messages

Windows - سجل الأحداث

تشغيل الطاقة من CIMC

سجل OBFL:

دورة الطاقة من CIMC

سجل OBFL

إيقاف تشغيل الطاقة من CIMC

سجل OBFL

فقدان الطاقة نتيجة عطل وحدة التزويد بالطاقة (PSU)

سجل OBFL

إيقاف تشغيل طاقة الزر الأمامي

سجل OBFL

تشغيل طاقة الزر الأمامي

سجل OBFL

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تحديد ما إذا كان قد تم بدء إعادة التشغيل أو إيقاف التشغيل من الجهاز أم من نظام التشغيل (OS).

هناك العديد من مواقع السجلات الجيدة للتركيز عليها عند تحديد سبب إعادة تشغيل الخادم أو إيقاف تشغيله. عندما تبحث من خلال الدعم الفني لوحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco، فراجع إما سجلات /var/log/messages أو تسجيل الأعطال المدمجة (OBFL).

إخراج المثال المتوفر في هذا المستند إما من /var/log/messages أو OBFL بالإضافة إلى سجلات نظام التشغيل ل ESXi و RHEL و Windows.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج Cisco Unified Computing System (UCS) C200-M1 الثابت، الإصدار 1.4(3w)

- البرنامج الثابت Cisco UCS C210-M2، الإصدار 1.4(3w)

- البرنامج الثابت Cisco UCS C220-M3، الإصدار 2.0(3d)

- البرنامج الثابت Cisco UCS C220-M4 Firmware، الإصدار 2.0(3f)

- ESXi 5.0 U2

- Rhel 6.6

- نظام التشغيل Windows 2008 R2

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يمكن أن تكون عملية إعادة التشغيل متوقعة أو غير متوقعة. عندما يكون من المتوقع إعادة التشغيل، قد لا تتوقع ذلك جميع الأطراف المعنية. من المهم أن يكون هناك عملية تحكم في التغيير في مكانها لأي مهام صيانة لإعادة التشغيل أو إيقاف التشغيل لضمان أن الجميع على دراية بالإجراء.

عمليات إعادة التشغيل المتوقعة

هذا هو أي حدث إعادة تشغيل أو إيقاف تشغيل تم بدؤه بواسطة شخص أو عملية أو برنامج نصي بشكل مقصود. ومن الممكن أن يبدأ هذا بواحدة من عدة طرق. يمكن أن تساعد هذه القصاصات على السجل في تحديد سيناريو إعادة التشغيل الذي حدث، بحيث يمكنك تعقب من أو ما الذي اتخذ الإجراء:

- من خلال واجهة المستخدم الرسومية CIMC

- من موقع أو إس

- عند الضغط على زر اللوحة الأمامية في مقدمة الخادم

عمليات إعادة تمهيد غير متوقعة

هذه هي أي عملية إعادة تشغيل لم يتم التخطيط لها أو توقعها، ولكن لا يزال من الممكن توقع ذلك من قبل الشخص أو العملية التي بدأت الإجراء.  كما قد يحدث عطل بالأجهزة مثل عطل في وحدة التزويد بالطاقة (PSU) أو انقطاع التيار في مركز البيانات. ومن الممكن أن تبدأ هذه الخطوات بعدة طرق.

إذا تم تحديد أن زر اللوحة الأمامية قد تم ضغطه، يمكنك تتبع من لديه حق الوصول المادي إلى مركز البيانات في وقت إعادة التشغيل. إذا كانت مشكلة تتعلق بالطاقة، فاستخدم فريق مركز البيانات لمعرفة ما إذا كان هناك عطل في الطاقة في ذلك الوقت.

- من خلال واجهة المستخدم الرسومية CIMC

- من موقع أو إس

- عند الضغط على زر اللوحة الأمامية في مقدمة الخادم

- نتيجة عطل في الأجهزة مثل عطل وحدة التزويد بالطاقة (PSU) أو كابل طاقة تالف

- فشل وحدة توزيع الطاقة (PDU) في مركز البيانات

- تعطل مصدر الطاقة غير القابل للانقطاع (UPS) أو فقد الطاقة أو الاستعراض في مركز البيانات

النقاط الرئيسية

- يقوم CIMC الذي تم بدء عملية إعادة التشغيل وإيقاف التشغيل ووحدات الطاقة بتضمين الكلمة الأساسية "do_power" دائما في السجلات.

- تتضمن ضغطات أزرار اللوحة الأمامية "passthrough_pin2_isr" عند تشغيل إصدارات البرامج الثابتة اللاحقة. كما أنه من المحتمل ألا يكون هناك حدث مرتبط على مستوى نظام التشغيل من هذا.

- تشتمل عمليات إعادة التشغيل وعمليات إيقاف التشغيل التي تم بدؤها على حدث مرتبط على مستوى نظام التشغيل. لاحظ أيضا أنه لم يتم تسجيل "do_power"، ويمكن تسجيل "وضع الجهد العالي" بدلا من ذلك.

تجميع مجموعات السجلات للتحليل

قبل مراجعة السجلات ذات الصلة، تحتاج أولا إلى إنشاء حزم السجلات. أستخدم هذه الموارد لإنشاء السجلات الضرورية للمرجع عندما تقارن بأمثلة المخرجات في هذا المستند:

الدعم الفني ل CIMC C-Series

دليل مرئي لجمع ملفات الدعم الفني (السلسلتان B و C)

ESXi

قاعدة معارف VMware

رحال

ما هو تقرير Sosreport وكيف يمكنك إنشاء تقرير في Red Hat Enterprise Linux 4. 6 والإصدارات الأحدث؟

ويندوز

أرشفة سجل أحداث Windows

إخراج متوقع لظروف مختلفة لإعادة التشغيل وإيقاف التشغيل

إعادة التشغيل من نظام التشغيل - ESXi و RHEL و Windows

سجل OBFL

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:525:BIOS_POST_CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:566:

BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1860:

block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 4740 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1944:

block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 4740 : FName = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: lv_dimm.c:129:[lpc_reset_seen]

LPC Reset Count is Different [0x77:0x78] Asserted LPC Reset Seen

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x83.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x84.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x85.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x86.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x89.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x8a.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x91.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x92.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: lv_dimm.c:200:[transition_function]

Starting Transition to [High Voltage Mode] from [Unknown Mode]

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x83.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x84.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x85.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x86.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x89.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x8a.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x91.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x92.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: lv_dimm.c:220:[transition_function]

Transition to [High Voltage Mode] Success

...

5:2017 Mar  2 09:47:01:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/DimmTempOffset

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_usb1_1.c:2290:

USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech.txt

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1944:

block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 4756 : FName = BiosTech.txt

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:IPMI:1497: Rack_FanCtrl.c:1183:fscUpdateActualFanPolicyFile:

Applied Policy: N/A, Configuration Status: PENDING - Host powered off

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:IPMI:1466: Pilot2SrvPower.c:466:Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:selparser:1547: selparser.c:710:

# 7E 03 00 00 01 02 00 00 6A 30 B8 58 20 00 04 25 05 00 00 00 08 00 FF FF # 37e | 03/02/2017 09:47:06

| CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0x05 | Device Absent | Asserted

...

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:2685:Failed  USB2.0 register test

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:last message repeated 2 times

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:566:

BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1860:

block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 4778 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1944:

block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 4778 : FName = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:selparser:1547: selparser.c:710:

# 7F 03 00 00 01 02 00 00 6F 30 B8 58 20 00 04 25 05 00 00 00 08 01 FF FF # 37f

| 03/02/2017 09:47:11 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0x05 | Device Present | Asserted

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:IPMI:1495: Pilot2SrvPower.c:466:Blade Power Changed To: [ ON ]

تحقق من سجلات ESXi للحصول على مزيد من المعلومات حول سبب بدء نظام التشغيل لهذا الحدث.

- /var/log/vmksummary.log

- /var/log/vmkernel.log

- /var/log/hostd.log

- /var/log/shell.log

VMware KB

RHEL - /var/log/messages

May 12 12:55:00 localhost rtkit-daemon[10450]: Demoting known real-time threads.

May 12 12:55:00 localhost rtkit-daemon[10450]: Successfully demoted thread

10987 of process 10987 (/usr/bin/pulseaudio).

May 12 12:55:00 localhost console-kit-daemon[10311]: WARNING: no sender#012

May 12 12:55:00 localhost rtkit-daemon[10450]: Demoted 1 threads.

May 12 12:55:00 localhost rpcbind: rpcbind terminating on signal.

Restart with "rpcbind -w" May 12 12:55:00 localhost init:

Disconnected from system bus

May 12 12:55:00 localhost auditd[3587]: The audit daemon is exiting.

May 12 12:55:00 localhost kernel: type=1305 audit(1431453300.949:33):

audit_pid=0 old=3587 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:

system_r:auditd_t:s0 res=1

May 12 12:55:01 localhost kernel: type=1305 audit(1431453301.053:34):

audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:

system_r:auditctl_t:s0 res=1

May 12 12:55:01 localhost kernel: Kernel logging (proc) stopped.

May 12 12:55:01 localhost rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10"

x-pid="3617" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.

May 12 12:58:27 localhost kernel: imklog 5.8.10, log source = /proc/kmsg started.

May 12 12:58:27 localhost rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10"

x-pid="3631" x-info="http://www.rsyslog.com"] start

May 12 12:58:27 localhost kernel: Initializing cgroup subsys cpuset

May 12 12:58:27 localhost kernel: Initializing cgroup subsys cpu

May 12 12:58:27 localhost kernel: Linux version 2.6.32-504.el6.x86_64

(mockbuild@x86-023.build.eng.bos.redhat.com) (gcc version 4.4.7 20120313

(Red Hat 4.4.7-11) (GCC) ) #1 SMP Tue Sep 16 01:56:35 EDT 2014

May 12 12:58:27 localhost kernel: Command line:

ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root rd_NO_LUKS LANG=en_US.UTF-8

rd_NO_MD rd_LVM_LV=VolGroup/lv_swap SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto

rd_LVM_LV=VolGroup/lv_root  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb quiet

لمزيد من النصائح حول كيفية أستكشاف أخطاء إعادة تمهيد تشغيل RHEL وإصلاحها، راجع مقالة قاعدة معارف Red Hat  هذه.

Windows - سجل الأحداث

Event 1074

The process Explorer.EXE has initiated the restart of computer

WIN-5JPBKNMMRNF on behalf of user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator

for the following reason: Other (Planned)

Reason Code: 0x85000000

Shutdown Type: restart

Comment: C-Series Test

Event 1074

The process C:\Windows\system32\winlogon.exe (WIN-5JPBKNMMRNF) has initiated the restart

of computer WIN-5JPBKNMMRNF on behalf of user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator

for the following reason: No title for this reason could be found

Reason Code: 0x500ff

Shutdown Type: restart  Comment:

Event 109

The kernel power manager has initiated a shutdown transition.

Event 13

The operating system is shutting down at system time ?2015?-?05?-?18T08:26:32.778837300Z.

Event 12

The operating system started at system time ?2015?-?05?-?18T08:28:28.610798500Z.

للحصول على مزيد من التلميحات حول "سجلات أحداث Windows"، راجع مقالة TechNet  هذه.

إيقاف التشغيل من OS - ESXi و RHEL و Windows

سجل OBFL:

5:2015 May 12 18:03:37:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs

Fn:0x6 Cmd:0x6 Data&colon; 0x85 0x83

5:2015 May 12 18:03:37:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC

Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:BIOS_POST_

CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS:

VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:IPMI:1563: Pilot3SrvPower.c:484:Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015May 12 18:03:39:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 11 04 00 00 01 02 00 00 7A 40 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 F4 03 00 00

# 411 | 05/12/2015 18:03:38 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 18:03:39:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 12 04 00 00 01 02 00 00 7A 40 52 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF  # 412 |

05/12/2015 18:03:38 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0xa9 | Device Absent | Asserted

ESXi - /var/log/hostd.log

2015-05-15T00:46:01.809Z [28B69B90 info 'TaskManager'] Task Created :

haTask--vim.host.AutoStartManager.autoPowerOff-245137084

2015-05-15T00:46:01.810Z [28AE7B90 info 'TaskManager'] Task Completed :

haTask--vim.host.AutoStartManager.autoPowerOff-245137084 Status success

2015-05-15T00:46:01.814Z [28AE7B90 verbose 'Default']

CloseSession called for session id=526869fe-3f96-f54a-4bb6-41250fa3242b

2015-05-15T00:46:01.814Z [28AE7B90 info 'ha-eventmgr'] Event 107 : User dcui logged out

2015-05-15T00:46:01.822Z [28AA6B90 verbose 'Proxysvc Req00060'] New proxy client SSL

(TCP(local=127.0.0.1:0, peer=127.0.0.1:58274))

2015-05-15T00:46:01.822Z [28AA6B90 warning 'Proxysvc Req00060'] Error reading from

client while waiting for header: N7Vmacore15SystemExceptionE(Connection reset by peer)

2015-05-15T00:46:02.077Z [29441B90 verbose 'Proxysvc Req00061'] New proxy client

SSL(TCP(local=127.0.0.1:443, peer=127.0.0.1:58877))

2015-05-15T00:46:02.088Z [28AE7B90 verbose 'Ticket 52 27 9e 4d f0 16 ac aa-13 f8

86 f9 f1 a3 61 8b'] Ticket issued for dcui

2015-05-15T00:46:02.090Z [2930AB90 verbose 'Ticket 52 27 9e 4d f0 16 ac aa-13 f8

86 f9 f1 a3 61 8b'] Ticket used

Accepted password for user dcui from 127.0.0.1

2015-05-15T00:46:02.090Z [2930AB90 info 'Vimsvc'] [Auth]: User dcui

2015-05-15T00:46:02.091Z [2930AB90 info 'ha-eventmgr'] Event 108 :

User dcui@127.0.0.1 logged in

2015-05-15T00:46:02.093Z [29366B90 info 'InternalServiceInstance'] Shutting down service

2015-05-15T00:46:22.104Z [FFAB2AD0 error 'Default'] SSLStreamImpl::

BIORead (291a1000) timed out

Section for VMware ESX, pid=2882, version=5.0.0, build=build-914586, option=Release

RHEL - /var/log/messages

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty2) main process

(10152) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty3) main process

(10154) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty4) main process

(10156) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty5) main process

(10158) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty6) main process

(10162) killed by TERM signal

May 12 13:03:25 localhost abrtd: Got signal 15, exiting

May 12 13:03:29 localhost acpid: exiting

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info>

caught signal 15, shutting down normally.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth0): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth0): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth1): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth1): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth4): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth4): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth5): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth5): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth6): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth6): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth7): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth7): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth2): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth2): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth3): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth3): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> exiting (success)

May 12 13:03:31 localhost rpcbind: rpcbind terminating on signal.

Restart with "rpcbind -w"

May 12 13:03:31 localhost rtkit-daemon[10367]: Demoting known real-time threads.

May 12 13:03:31 localhost rtkit-daemon[10367]: Successfully demoted thread 1

0365 of process 10365 (/usr/bin/pulseaudio).

May 12 13:03:31 localhost rtkit-daemon[10367]: Demoted 1 threads.

May 12 13:03:31 localhost console-kit-daemon[10228]: WARNING: no sender#012

May 12 13:03:31 localhost init: Disconnected from system bus

May 12 13:03:31 localhost auditd[3601]: The audit daemon is exiting.

May 12 13:03:31 localhost kernel: type=1305 audit(1431453811.355:22):

audit_pid=0 old=3601 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u

:system_r:auditd_t:s0 res=1

May 12 13:03:31 localhost kernel: type=1305 audit(1431453811.459:23):

audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u

:system_r:auditctl_t:s0 res=1

May 12 13:03:31 localhost kernel: Kernel logging (proc) stopped.

May 12 13:03:31 localhost rsyslogd: [origin software="rsyslogd"

swVersion="5.8.10" x-pid="3631" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.

Windows - سجل الأحداث

Event 1074

The process C:\Windows\system32\winlogon.exe (WIN-5JPBKNMMRNF)

has initiated the power off of computer WIN-5JPBKNMMRNF on behalf

of user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator

for the following reason: No title for this reason could be found

Reason Code: 0x500ff

Shutdown Type: power off

Comment

Event 1074

The process Explorer.EXE has initiated the shutdown of computer

WIN-5JPBKNMMRNF on behalf of

user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator for the following reason: Other (Planned)

Reason Code: 0x85000000

Shutdown Type: shutdown

Comment: Shut down Test

Event 109

The kernel power manager has initiated a shutdown transition.

Event 13

The operating system is shutting down at system time ?2015?-?05?-?18T08:38:13.237425300Z.

تشغيل الطاقة من CIMC

سجل OBFL:

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:340:__do_power_on

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x0 Cmd:0x2

Data&colon; 0x1

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:345:Power Driver:

Power On Logic Pulse for 250ms @ 25164275955:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:

1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:AUDIT:20723: Server power state modify (op:power-on)

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/

se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1565: Pilot3SrvPower.c:481:  ->

Power State On: LPC RESET is NOT IN RESET; powerOnLPCOff[2]

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]

:2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1565: Pilot3SrvPower.c:484:Blade

Power Changed To: [ ON ]

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]

:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]

:560:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:191:Pilot2SrvPowerOn

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:375:

Power Driver: Power On Logic Done @ 2516427846

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:File Close

: /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 1406 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 1406 : FName = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 1408 : Filename = BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:File Close

: /var/nuova/BIOS/BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 1408 : FName = BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:Sending

event_ipmi_power_state_change (ON) ..

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:137:Sending

event_server_boot_start..

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:148:

Will be able to send event_server_crash..

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 13 04 00 00 01 02 00 00 A0 41 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 74 07 00 00

# 413 | 05/12/2015 18:08:32 | Unknown

#0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 14 04 00 00 01 02 00 00 A0 41 52 55 20 00 04 25 00 00 00 00 08 00 FF FF

# 414 | 05/12/2015 18:08:32 | CIMC | Entity presence BIOS_POST_CMPLT

#0x00 | Device Absent | Asserted

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 1410 : Filename = BiosTech_5.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 1410 : FName = BiosTech_5.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_5.txt

دورة الطاقة من CIMC

سجل OBFL

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:kernel:-:<5>[do_cycle]:560:do_cycle

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x0

Cmd:0x2 Data&colon; 0x2

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:298:__do_power_off

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:300:Power Driver:

Power Off Logic @ 2520641182

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:539:

Pilot2SrvPowerCycle

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:AUDIT:20723: Server power state modify

(op:power-cycle)

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:

BIOS_POST_CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/

usb1.1/se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:IPMI:1532: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1A 04 00 00 01 02 00 00 19 52 52 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 41a | 05/12/2015 19:18:49 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0xa9

| Device Absent | Asserted

5:2015 May 12 19:18:55:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1B 04 00 00 01 02 00 00 1E 52 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 74 03 00 00

# 41b | 05/12/2015 19:18:54 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 19:18:55:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1C 04 00 00 01 02 00 00 1E 52 52 55 2C 60 04 16 16 00 00 00 0A 00 00 00

# 41c | 05/12/2015 19:18:54 | Unknown

#0x602c | Microcontroller/Coprocessor

#0x16 | Transition to Running | Asserted

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:340:__do_power_on

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:345:

Power Driver: Power On Logic Pulsefor 250ms @ 2520661694

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/

se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]

:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]

:560:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:542:Pilot2SrvPowerCycle

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]

:375:Power Driver: Power On Logic Done @ 2520661945

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:481:

-> Power State On: LPC RESET is NOT IN RESET; powerOnLPCOff[2]

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ ON ]

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:

File Open : BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:

File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_

request_for_app]:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app:

BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 1466 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_

request_for_app]:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app :

BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 1466 : FName = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1D 04 00 00 01 02 00 00 29 52 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 74 07 00 00

# 41d | 05/12/2015 19:19:05 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (ON) ..

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:137:

Sending event_server_boot_start  ..

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:148:

Will be able to send event_server_crash  ..

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_

request_for_app]:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app:

BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 1468 : Filename = BiosTech_6.txt

إيقاف تشغيل الطاقة من CIMC

سجل OBFL

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:298:__do_power_off

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x0

Cmd:0x2 Data&colon; 0x0

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:300:Power Driver:

Power Off Logic@ 2524221543

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:AUDIT:20723: Server power state modify (op:power-off)

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:BIOS_POST_CMPLT

Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:IPMI:1567: Pilot3SrvPower.c:484:Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:

2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 24 04 00 00 01 02 00 00 16 60 52 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 424 | 05/12/2015 20:18:30 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS

#0xa9 | Device Absent | Asserted

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 12 20:18:31:BMC:vkcs_mux:1582: vkcs_mux.c:76:[REQ] 00 01

5:2015 May 12 20:18:36:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:348:Pilot2SrvPowerOff

5:2015 May 12 20:18:37:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:298:__do_power_off

5:2015 May 12 20:18:37:BMC:blade-power:11311: host-power.c:53:POWER Off

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:run-update:11313: ../..

/src/runupdate.c:511:Run-update Process Starting.

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:run-update:11313: ../..

/src/runupdate.c:44:Setting FP Button Lock: current state 0

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:kernel:-:<5>[lock_front_panel_buttons]

:1373:Front Panel Power Button is now permanently locked.

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:kernel:-:<5>[lock_front_panel_buttons]

:1378:Front Panel Reset Button is now permanently locked.

فقدان الطاقة نتيجة عطل وحدة التزويد بالطاقة (PSU)

سجل OBFL

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:

BIOS_POST_CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/

se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:IPMI:1532: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 15 14:29:13:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 33 04 00 00 01 02 00 00 B8 02 56 55 20 00 04 08 27 00 00 00 03 00 FF FF

# 433 | 05/15/2015 14:29:12 | CIMC | Power supply PSU1_AC_OK

#0x27 | State Deasserted | Asserted

5:2015 May 15 14:29:13:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 34 04 00 00 01 02 00 00 B8 02 56 55 20 00 04 08 42 00 00 00 04 01 FF FF

# 434 | 05/15/2015 14:29:12 | CIMC | Power supply PMBUS_ALERT #0x42

| Predictive Failure asserted | Asserted

5:2015 May 15 14:29:13:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 35 04 00 00 01 02 00 00 B8 02 56 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 435 | 05/15/2015 14:29:12 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS

#0xa9 | Device Absent | Asserted

5:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<5>Linux version 2.6.35.10

(buildsa@savbu-swbmc-vb1) (gcc version 3.4.5)

#2 Tue Nov 18 07:09:13 PST 2014 Unversioned directory

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>CPU: ARM926EJ-S [41069265]

revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>Machine: ServerEngines PILOT3 Hornet Board

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback

إيقاف تشغيل طاقة الزر الأمامي

سجل OBFL

5:2015 May 15 14:50:19:BMC:kernel:-:<5>[passthrough_pin2_isr]:158:x86

Host Power Button Press

5:2015 May 15 14:50:19:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 15 14:50:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:2561:

USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 15 14:50:31:BMC:IPMI:1561: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x6

Cmd:0x6 Data&colon; 0x85 0x83

5:2015 May 15 14:50:31:BMC:IPMI:1561: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]

:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:BIOS_POST_CMPLT

Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:

2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:IPMI:1531: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# A2 04 00 00 01 02 00 00 BB 07 56 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 F4 03 00 00

# 4a2 | 05/15/2015 14:50:35 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# A3 04 00 00 01 02 00 00 BB 07 56 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 4a3 | 05/15/2015 14:50:35 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS

#0xa9 | Device Absent | Asserted

تشغيل طاقة الزر الأمامي

سجل OBFL

5:2015 May 15 14:51:18:BMC:kernel:-:<5>[passthrough_pin2_isr]

:158:x86 Host Power Button Press

5:2015 May 15 14:51:18:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2

_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 15 14:51:18:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:

2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_

udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]

:560:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:IPMI:1561: Pilot3SrvPower.c:481:  ->

Power State On: LPC RESET is NOT IN RESET; powerOnLPCOff[0]

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:IPMI:1561: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ ON ]

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_6.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 118 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_5.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 119 : Filename = BiosTech_6.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:

File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 120 : Filename = BiosTech_5.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 121 : Filename = BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 121 : FName = BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (ON) ..

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:137:

Sending event_server_boot_start ..

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:148

:Will be able to send event_server_crash  ..

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 123 : Filename = BiosTech_3.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_3.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 123 : FName = BiosTech_3.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:

File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_3.txt

معلومات ذات صلة

- أستكشاف أخطاء إعادة التمهيد وإصلاحها للفئة C

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems