المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة تتسبب في تصدر خادم نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco بشكل مستمر.

المشكلة

يصدر خادم Cisco UCS صوت بشكل متواصل، وهذا الطراز صادر من مهايئ LSI RAID.

يمكنك عرض رموز صفير بطاقة LSI MegaRAID لتحديد التنبيه المحدد. ارجع إلى رموز صفير بطاقة LSI MegaRAID في دليل RAID الخاص بخوادم Cisco UCS لعرض رموز صفير الصوت.

إذا لم يتم الإبلاغ عن محركات أقراص فاشلة بواسطة وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco، فقد تحدث هذه المشكلة بسبب مشكلة موضحة في خطأ البرنامج الثابت LSI MegaRaid هذا: LSIP200139764. ارجع إلى ملاحظات إصدار البرنامج الثابت LSI Corp. MegaRAID للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الخطأ.

ملاحظة: يبلغ عن وجود عيب في وحدة التحكم في الوصول عن بعد (LSI) على أنه ثابت في البرنامج الثابت MegaRaid 21.0.1-0111 و 21.0.1-0110. تؤثر هذه المشكلة على أي بائع للخوادم يستخدم هذه المهايئات (على سبيل المثال، Cisco و HP و Dell).

الحل

إذا كنت ترغب في تجنب ترقية البرنامج الثابت LSI، فيمكنك إكمال الخطوات التالية لحل هذه المشكلة:

1. تثبيت MegaCLI. ارجع إلى مستندات LSI وميزة التنزيل لتحديد موقع الوثائق الخاصة بهذا الإجراء.

2. شغل هذا الأمر في MegaCLI من أجل إسكات الإنذار:
# MegaCli -AdpSetProp -AlarmSilence -aALL

كما يمكنك إسكات صوت الإنذار في الأداة المساعدة LSI MegaRAID BIOS Config. ومع ذلك، كن على علم بأن هذه العملية تتطلب إعادة تشغيل الخادم للوصول إلى WebBIOS. يوجد عنصر تحكم التنبيه في خصائص وحدة التحكم.