المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

أوامر CLI

إظهار اسم المنتج

إظهار حالة محرك الأقراص الثابتة

إظهار حالة محرك الأقراص الظاهري والمادي

إظهار عدد الأخطاء التي يمكن تصحيحها وتلك التي لا يمكن تصحيحها

إظهار تكوين وحدة التحكم RAID

إظهار عدد محركات الأقراص الثابتة

ملف الدعم الفني

وحدة دعم البطاريات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند العديد من أوامر واجهة سطر الأوامر (CLI)، بالإضافة إلى تقنيات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها الأخرى، والتي يمكنها المساعدة في أستكشاف أخطاء محرك الأقراص الثابتة (HDD) وإصلاحها. تتمثل أفضل طريقة لحل مشكلات محركات الأقراص الثابتة في إستخدام مصابيح LED وواجهة المستخدم الرسومية (GUI) ونظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS) وخيار LSI ROM / واجهة المستخدم الرسومية (GUI) MegaRaid والسجلات. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات غير متاحة دائما. في هذه الحالة، يمكنك إستخدام CLI.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

أوامر CLI

إظهار اسم المنتج

ملاحظة: تعتمد بعض الأوامر المدرجة في هذا المستند على ما إذا كان لديك وحدة تحكم LSI MegaRaid أم لا حيث لا تدعم جميعها وحدات التحكم 1064/1068e LSI.

أدخل الأمر show pci-adapter لعرض اسم المنتج. يوضح هذا المثال مهايئ LSI 1064e.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show pci-adapter

Slot Vendor ID  Device ID  SubVendor ID  SubDevice ID  Product Name

---- ---------  ---------  ------------  ------------  ------------------------

M    0x1000     0x0056     0x152d        0x896d        Cisco LSI 1064E Mezzan...

إظهار حالة محرك الأقراص الثابتة

أدخل الأمر show hdd لعرض حالة محركات الأقراص الثابتة.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show hdd

Name                    Status

--------------------    --------------------

HDD_01_STATUS           present

HDD_02_STATUS           absent

HDD_03_STATUS           absent

HDD_04_STATUS           absent

إظهار حالة محرك الأقراص الظاهري والمادي

أدخل الأمر show virtual-drive لعرض حالة محركات الأقراص الظاهرية. هذا الأمر مفيد لأنه لا يتطلب منك إيقاف تشغيل الخادم وإدخال BIOS لعرض المعلومات.

ucs-c210-m2/chassis #scope storageadapter SLOT-5

ucs-c210-m2/chassis/storageadapter #show virtual-drive

Virtual Drive   Status              Name                   Size       RAID Level

--------------  ------------------  ---------------------- ---------  ----------

0               Optimal                                    139236 MB  RAID 1

1               Degraded                                   974652 MB  RAID 5

أدخل الأمر show physical-drive لعرض حالة محركات الأقراص المادية.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive

Predictive

Slot                                              Failure    Drive    Coerced

Number Controller Status Manufacturer Model       Count      Firmware Size      Type

------ ---------- ------ ------------ ----------- ---------- -------- --------- ----

0      SLOT-5

1      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

2      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

3      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

4      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

5      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

6      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

7      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

9      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

10     SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

إظهار عدد الأخطاء التي يمكن تصحيحها وتلك التي لا يمكن تصحيحها

أدخل الأمر show error-counters لعرض عدد الأخطاء التي يمكن تصحيحها وتلك التي لا يمكن تصحيحها.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show error-counters

PCI Slot SLOT-5:

Memory Correctable Errors: 0

Memory Uncorrectable Errors: 0

إظهار تكوين وحدة التحكم RAID

أدخل الأمر show hw-config لعرض تكوين وحدة التحكم في RAID.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show hw-config

PCI Slot SLOT-5:

SAS Address 0: 500e004aaaaaaa3f

SAS Address 1: 0000000000000000

SAS Address 2: 0000000000000000

SAS Address 3: 0000000000000000

SAS Address 4: 0000000000000000

SAS Address 5: 0000000000000000

SAS Address 6: 0000000000000000

SAS Address 7: 0000000000000000

BBU Present: true

NVRAM Present: true

Serial Debugger Present: true

Memory Present: true

Flash Present: true

Memory Size: 512 MB

Cache Memory Size: 394 MB

Number of Backend Ports: 8

إظهار عدد محركات الأقراص الثابتة

أدخل الأمر show physical-drive-count لعرض عدد محركات الأقراص الثابتة.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive-count

PCI Slot SLOT-5:

Physical Drive Count: 9

Critical Physical Drive Count: 0

Failed Physical Drive Count: 0

ملف الدعم الفني

في حالة عدم توفر إمكانية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI)، يمكنك عرض ملف الدعم الفني (/tmp/tech_support) للحصول على معلومات حول حالة محركات الأقراص الثابتة. فيما يلي مقتطف من ملف الدعم الفني الذي يظهر محركات الأقراص الثابتة من أجهزة إستشعار واجهة إدارة الأنظمة الذكية (IPMI):

Querying All IPMI Sensors:

Sensor Name | Reading | Unit      | Status  | LNR | LC  | LNC | UNC | UC | UNR

HDD0_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD1_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD2_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD3_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD4_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD5_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD6_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD7_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

فيما يلي مقتطفات من ملف الدعم الفني الذي يوضح تفاصيل حالة محرك الأقراص الثابتة:

Bit[15:10] - Unused

Bit[9:8]   - Fault

Bit[7:4]   â LED Color

Bit[3:0]   â LED State

Fault:

0x100 â On Line

0x200 - Degraded

LED Color:

0x10 â GREEN

0x20 â AMBER

0x40 â BLUE

0x80 â RED

LED State:

0x01 â OFF

0x02 â ON

0x04 â FAST BLINK

0x08 â SLOW BLINK

فيما يلي مقتطف من ملف الدعم الفني الذي يظهر حالة محرك الأقراص الثابتة (برمز حالة 0x2181):

0x2181

Fault:

0x100 --- HDD is On Line

LED Color:

0x80 --- RED

LED State:

0x01 --- OFF

وحدة دعم البطاريات

لديك الخيار لاستخدام وحدة نسخ إحتياطي للبطارية (BBU) مع بعض عمليات نشر الخادم. وحدة حفظ المخزون (BBU) هي وحدة نسخ إحتياطي ذكية للبطارية تعمل على حماية بيانات ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة على الأقراص على وحدة التحكم RAID لمدة تصل إلى 72 ساعة أثناء انقطاع الطاقة.

يوضح هذا المثال كيفية إستخدام MegaCLI للتحقق من حالة BBU:

bash$ sudo /opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0 -NoLog

Password:

. . .

Battery Replacement required            : Yes

. . .

Relative State of Charge: 99 %

Absolute State of charge: 76 %

. . .

Date of Manufacture: 11/08, 2008

Design Capacity: 700 mAh

Design Voltage: 3700 mV

Specification Info: 33

Serial Number: 243

Pack Stat Configuration: 0x6cb0

Manufacture Name: LSI113000G

Device Name: 2970700

Device Chemistry: LION

Battery FRU: N/A

يوضح هذا المثال كيفية إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) للتحقق من حالة BBU:

ucs-c200-m2 /chassis/storageadapter #show bbu detail

Controller SLOT-7:

Battery Type: iBBU

Battery Present: true

Voltage: 4.023 V

Current: 0.000 A

Charge: 100%

Charging State: fully charged

Temperature: 34 degrees C

Voltage Low: false

Temperature High: false

Learn Cycle Requested: false

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2C Errors Detected: false

Battery Replacement Required: true

Remaining Capacity Low: true

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems