المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الخلفية

مشكلات الاكتشاف

فشل الاكتشاف بنسبة 3٪ - عدم تطابق البرامج الثابتة

الحل

فشل الاكتشاف بنسبة 5٪ - عدم تطابق البرنامج الثابت لوحدة التحكم في اللوحة

الحل

فشل الاكتشاف عند 7٪ - عدم تطابق وحدة المعالجة المركزية (CPU)

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند عطلتي اكتشاف محتملتين يمكن أن تحدث عند إستبدال اللوحة الأم B460 M4 وحلولها المقابلة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يفترض هذا المستند معرفة UCS B460 M4 و UCS Manager (UCSM).

المكونات المستخدمة

- خادم B460 M4 المتعدد اللوحات

- برنامج UCS Manager

- البرنامج الثابت 2.2(3b)

الخلفية

يتكون الخادم طراز B460 M4 من وحدتي خوادم نصلية طراز M4 قابلتين للتطوير (B260 M4) وموصل قابل للتطوير يربط بين وحدتي الخوادم النصلية ويتيح لهما إمكانية العمل كخادم واحد. إن وحدة الخادم النصلي الموجودة في الجزء السفلي هي "المدير" ووحدة الخادم النصلي الموجودة في الجزء العلوي هي "العبد".

مشكلات الاكتشاف

فشل الاكتشاف بنسبة 3٪ - عدم تطابق البرامج الثابتة

في سيناريو الفشل هذا، يفشل الاكتشاف بنسبة 3٪ مع عدم تطابق إصدار البرنامج الثابت Remote Invation Description Aggregate Blade CIMC. قم بتنشيط نفس إصدار البرنامج الثابت على كل من CIMC كما هو موضح في الشكل أدناه. وقد يحدث هذا بسبب وجود برنامج ثابت مختلف عن الخادم طراز B460 M4 الموجود مسبقا على اللوحة الأم أو وحدة الخادم النصلي البديلة.

ملاحظة: يوضح المثال التالي عدم تطابق في البرنامج الثابت CIMC، ولكن نفس العملية تنطبق على البرامج الثابتة CIMC و BIOS و Board Controller غير المطابقة.

ستفشل الحالة العامة في الاكتشاف كما هو موضح في الشكل أدناه.

يمكن التحقق من البرامج الثابتة غير المتطابقة من سطر الأوامر (CLI) كما هو موضح أدناه. في المخرجات أدناه، أول وحدة تحكم في إدارة الحاويات هي المدير، والثانية هي العبد.

UCS-A# show system firmware expand detail

Server 7:

CIMC:

Running-Vers: 2.2(3b)

Package-Vers:

Update-Status: Ready

Activate-Status:

Startup-Vers:

Backup-Vers: 2.2(3a)

Bootloader-Vers: 2.2(3b).33

CIMC:

Running-Vers: 2.2(3a)

Package-Vers:

Update-Status: Ready

Activate-Status:

Startup-Vers:

Backup-Vers: 2.2(3b)

Bootloader-Vers: 2.2(3a).33

CIMC:

Running-Vers: 2.2(3b)

Package-Vers: 2.2(3b)B

Update-Status: Ready

Activate-Status: Ready

Startup-Vers: 2.2(3b)

Backup-Vers: 2.2(3b)

Bootloader-Vers: 2.2(3b).33

الحل

لاسترداد هذه المعلومات، اتبع الخطوات التالية.

1) انتقل إلى المعدات > الهيكل > الهيكل #>الخوادم > الخادم # > علامة التبويب البرامج الثابتة المثبتة.

2) انقر بزر الماوس الأيمن فوق المكون الذي يحتاج إلى التحديث (مثل نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) وأداة التحكم في وحدة التحكم CIMC Controller) وحدد تحديث البرنامج الثابت. في هذا المثال، سيتم تحديث وحدة التحكم في CIMC إلى 2.2(3b).

3) حدد البرنامج الثابت الصحيح، خانة الاختيار فرض" وانقر فوق تطبيق.

تلميح: إذا لم يكن واضحا الإصدار الذي يجب تحديده من القائمة المنسدلة، فيمكن لمسؤول الخادم الانتقال إلى Equipment > إدارة البرامج الثابتة>الحزم، وتوسيع UCS-k9-bundle-b-series.الإصدار.b.bin والبحث عن "UCS-EXM4." سيكون هناك ثلاثة مكونات: BIOS (BIOS)، و BRDPROG (وحدة تحكم اللوحة)، و CIMC (وحدة تحكم CIMC).

تلميح: بما أن البرنامج الثابت لوحدة التحكم في اللوحة لا يمكن خفضه، فإذا جاءت اللوحة الأم البديلة مزودة بإصدار برنامج ثابت لوحدة التحكم في اللوحة غير موجود في أي من حزم السلسلة النصلية الموجودة في المجال، فيمكن لمسؤول الشبكة تنزيل حزمة سلسلة خادم نصلي تحتوي على البرنامج الثابت لإصدار وحدة التحكم في اللوحة المطلوبة. للتحقق من أي حزمة من السلسلة النصلية تحتوي على البرنامج الثابت المطلوب، يرجى مراجعة محتويات حزمة الإصدار الخاصة بمستند مدير Cisco UCS.

4) مراقبة علامة التبويب البرامج الثابتة المثبتة والانتظار حتى تتغير أعمدة حالة التحديث وحالة التنشيط إلى جاهزة ويتغير عمود إصدار النسخ الاحتياطي إلى البرنامج الثابت الصحيح.

تلميح: يمكن لمسؤول الخادم مراقبة حالة التحديث من الأجهزة > الهيكل > الهيكل # > الخوادم > الخادم # > علامة التبويب المخزون > علامة التبويب CIMC > حالة التحديث

5) انقر بزر الماوس الأيمن فوق هذا المكون نفسه وحدد تنشيط البرامج الثابتة. مرة أخرى، قم بتحديد البرنامج الثابت الصحيح، خانة الاختيار فرض ثم انقر فوق تطبيق.

6) سيؤدي عمود حالة التنشيط في علامة التبويب البرامج الثابتة المثبتة إلى تغيير الحالة والعودة في نهاية المطاف إلى جاهزة.

7) الحالة العامة في علامة التبويب عام ستتغير إلى يتعذر الوصول إليه أثناء إعادة تشغيل الخادم. ومن ثم يجب أن يتغير إلى Discovery ويمر بعملية الاكتشاف.

فشل الاكتشاف بنسبة 5٪ - عدم تطابق البرنامج الثابت لوحدة التحكم في اللوحة

إشعار: في سيناريو الفشل هذا، يفشل الاكتشاف بنسبة 5٪ مع عدم تطابق إصدار البرنامج الثابت الخاص بوحدة التحكم في لوحة الخادم النصلي DescriptionAggregate للاستدعاء عن بعد. قم بتنشيط نفس إصدار البرنامج الثابت على كل من وحدة التحكم في اللوحة كما هو موضح في الشكل أدناه. وقد يحدث هذا بسبب وجود برنامج ثابت مختلف عن الخادم طراز B460 M4 الموجود مسبقا على اللوحة الأم أو وحدة الخادم النصلي البديلة.

يمكن التحقق من البرامج الثابتة غير المتطابقة من سطر الأوامر (CLI) كما هو موضح أدناه. في المخرجات أدناه، أول وحدة تحكم في اللوحة هي المدير، والثانية هي العبد.

srini-2gfi-96-b-A /chassis/server # show firmware board controller detail

Server 2/7:

Board Controller:

Running-Vers: 2.0   <<<<

Package-Vers: 2.2(7.156)B

Activate-Status: Ready

Board Controller:  ( Master)

Running-Vers: 2.0   <<<<

Package-Vers:

Activate-Status:

Board Controller:  ( Slave)

Running-Vers: 1.0   <<<<

Package-Vers:

Activate-Status:

الحل

من أجل الاسترداد، اتبع الخطوات التالية

الخطوة 1

في جزء التنقل، انقر فوق علامة التبويب "معدات".

الخطوة 2

من علامة التبويب معدات ، انقر فوق عقدة المعدات.

الخطوة 3

في جزء العمل، انقر فوق علامة التبويب "إدارة البرامج الثابتة".

الخطوة 4

في علامة التبويب "البرامج الثابتة المثبتة"، انقر فوق "تنشيط البرامج الثابتة".

تفتح واجهة المستخدم الرسومية Cisco UCS Manager مربع الحوار تنشيط البرامج الثابتة وتحقق من إصدارات البرامج الثابتة لجميع نقاط النهاية في مجال Cisco UCS. قد تستغرق هذه الخطوة بضع دقائق، وفقا لعدد الهياكل والخوادم

الخطوة 5

من القائمة المنسدلة مرشح في شريط القائمة بشاشة تنشيط البرامج الثابتة، حدد وحدة التحكم في اللوحة.

تعرض واجهة المستخدم الرسومية Cisco UCS Manager جميع الخوادم التي تحتوي على وحدات تحكم باللوحة في شاشة تنشيط البرامج الثابتة.

الخطوة 6

بالنسبة لوحدة التحكم في اللوحة، تريد التحديث، حدد الإصدار الأقصى/الأكبر من القائمة المنسدلة لإصدار بدء التشغيل. (ملاحظة: الخفض غير ممكن؛ تحديد أعلى إصدار للتنشيط دائما)

الخطوة 7

وانقر فوق OK.

الخطوة 8

(إختياري)يمكنك أيضا إستخدام خيار تنشيط وحدة التحكم بالقوة Force Board Controller لتحديث إصدار البرنامج الثابت عند ترقية وحدات المعالجة المركزية (CPU) باستخدام بنى مختلفة. على سبيل المثال، عند الترقية من Sandy Bridge إلى وحدات المعالجة المركزية (CPU) الخاصة ب Ivy Bridge.

فشل الاكتشاف عند 7٪ - عدم تطابق وحدة المعالجة المركزية (CPU)

في سيناريو الفشل هذا، يفشل الاكتشاف بنسبة 7٪ مع فشل تكوين جهاز ما قبل التمهيد لوصف الاستدعاء عن بعد - انظر إلى نتائج التشخيص/POST كما هو موضح في الشكل أدناه.

فشل حساب الحالة العامة في علامة التبويب عام.

يمكن التحقق من نتائج مادة النشر من خلال النقر فوق عرض نتائج مادة النشر ضمن إجراءات في علامة التبويب عام. يوضح الشكل التالي أن المشكلة ترجع إلى عدم تطابق في وحدة المعالجة المركزية.

الحل

إذا تطابقت الأجهزة بين الوحدتين النصليتين، فقد يحدث هذا بسبب وجود معلومات مخزنة مؤقتا على الخادم. يوجد طلب تحسين (CSCuv27099) لمسح المعلومات المخزنة مؤقتا من مدير UCS (UCSM). يمكن أيضا لمسؤول الخادم الاتصال بمركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco للحصول على حل بديل.