المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة: انقطاع غير متوقع لبيئة SAP HANA القابلة للتوسعة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية توسيع حلول جهاز تحليل الأداء SAP HiGh (HANA) باستخدام وحدة تخزين VNX للتكامل الكهرومغناطيسي (EMC) وتنطبق على جهاز Cisco SAP HANA وكذلك على عمليات تنفيذ دمج مراكز البيانات (TDI) المخصصة من SAP HANA. كما يشرح كيفية تغير تكوين المسارات المتعددة للحد من حالات انقطاع البيانات غير المتوقعة للبيئة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة: انقطاع غير متوقع لبيئة SAP HANA القابلة للتوسعة

بالنسبة ل SAP HANA، يتم تحميل أنظمة ملفات البيانات والسجلات المطلوبة عبر قناة ليفية من وحدة التخزين VNX من EMC. يتم التحكم في تركيب وإلغاء تحميل الأجهزة بواسطة واجهة برمجة تطبيقات التخزين SAP HANA وهي قائمة على الوحدة النمطية متعددة المسارات لمخطط أجهزة Linux (DM-MP). يتكون التكوين من ثمانية مسارات (نشطة/خاملة) لكل جهاز تخزين.

مع نظام التشغيل SUSE Linux Enterprise System 11.3، تم اكتشاف خطأ في نظام التشغيل Linux kernel 3.0.101-0.40 في منطق تعدد المسارات حيث لا يتم إعادة تعيين عداد مهلة الوصول المتوسط. نظرا للخطأ، سيتم أخذ جهاز التخزين دون اتصال عندما يصل العداد إلى قيمة 2.

وقد يؤدي هذا إلى حالات انقطاع غير متوقعة لبيئة توسعة SAP HANA.

لا تتم مواجهة الخطأ طالما أن الجهاز والكابلات خاليين من الأخطاء.

الحل

قم بتحديث نواة نظام SUSE Linux Enterprise System 11.3 إلى الإصدار 3.0.101-0.47.52.1 أو إصدارا أعلى وقم بضبط المعلمات التالية في ملف /etc/multipath.conf:

rr_min_io

flush_on_last_del

fast_io_fail_tmo

dev_loss_tmp

يجب أن يبدو ملف التكوين الناتج بهذا الشكل:

defaults {

user_friendly_names     no

}

devices {

device {

vendor                 "DGC"

product                ".*"

product_blacklist      "LUNZ"

features               "0"

hardware_handler       "1 emc"

path_selector          "round-robin 0"

path_grouping_policy   group_by_prio

failback               immediate

rr_weight              uniform

no_path_retry          5

rr_min_io              1000

path_checker           emc_clariion

prio                   emc

flush_on_last_del      yes

fast_io_fail_tmo       off

dev_loss_tmo           120

}

}

ملاحظة: لا تذكر الصفحة 20 من الكتاب الرسمي EMC لتوصيات تكوين VNX ل SAP HANA TDI هذه التغييرات نظرا لأنه قد تم إنشاء الكتاب الأبيض قبل اكتشاف خطأ kernel.

معلومات ذات صلة

- مقالة قاعدة بيانات EMC رقم 203541 - "SUSE Linux DM-MPIO على تخزين VNX تفقد المسارات بشكل عشوائي في بيئة SAP HANA TDI"

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems