المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المشكلة: لا يتطابق ملصق مجموعة UCS M5 Blade DIMM مع الوثائق

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة في ملصق مجموعة UCS M5 Blade DIMM القديم الذي لا يعكس الوثائق الحالية عبر الإنترنت.

معلومات أساسية

وجد إختبار ما بعد تسلسل فحص الإطارات (FCS) أن التكوين الأمثل لتعداد DIMM كان مختلفا عن المواصفات المحددة التي تم نشرها في الأصل. صحيح أن قواعد التوزيع الأصلية تعمل بشكل سليم، ولكن يمكن الحصول على الأداء الأمثل باستخدام أحدث المبادئ التوجيهية كما هي منشورة في الوثائق. تم تغيير الملصق الموجود تحت غطاء الشفرة بموجب EA553015 من ECO الذي تم تنفيذه في مايو 2018، وتم تحديث الوثائق التقنية في ديسمبر 2017. تم شحن ما يقرب من 15 ألف خادم نصلي - 20 ألف صفحة مع ملصق مجموعة DIMM الأصلي.

ملاحظة: لا توجد سوى الخوادم النصلية طراز M5 التي تحتوي على الملصقات دون المستوى الأمثل.  لا تحتوي خوادم الحوامل على ملصقات تجميع DIMM، لذلك لا تتأثر بهذه المشكلة.

المنتجات المتأثرة:

- UCS B200 M5

- UCS B480 M5

- يحتوي الغطاء العلوي (800-46239-01) على B0 (تحتوي الملصقات الثابتة على C0)

- يحتوي أعلى رقم للتجميع (68-5800-04) على rev A0 (الإصدار الثابت هو B0)

المشكلة: لا يتطابق ملصق مجموعة UCS M5 Blade DIMM مع الوثائق

لا يتطابق ملصق مجموعة DIMM الموجود تحت غطاء خوادم UCS M5 النصلية مع المعلومات الواردة في وثائق UCS عبر الإنترنت.

كلا التكوينين صالحين ومدعومين. لا يجب أن يمنع الملصق القديم الاكتشاف أو أي مشاكل أخرى، بالإضافة إلى أنه ليس التكوين الأمثل للأداء. وتجدر الإشارة إلى أن فارق الأداء هامشي (1 في المائة تقريبا).

الحل

ملصق مجموعة DIMM الأصلي غير صحيح، ولكن يجب توجيه العملاء إلى الوثائق عبر الإنترنت للحصول على أحدث وأفضل تهيئة.

كمرجع، هنا الملصق القديم من B200-M5:

كمرجع، هنا الملصق القديم من B480-M5:

معلومات ذات صلة

- مذكرة الخدمة وتثبيت خادم Cisco UCS B200 M5 المتعدد اللوحات - إرشادات تجميع الذاكرة

- مذكرة الخدمة وتثبيت خادم Cisco UCS B480 M5 المتعدد اللوحات - إرشادات تجميع الذاكرة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems