المحتويات

يعمل منفذ واحد أو أكثر على Fabric-Interconnect في فترة السماح لأكثر من 90 يوما

ICSeverity

التأثير

الوصف

SyslogMessage

MessageSample

عائلة المنتجات

ريغيكس

التوصية

الأوامر

يعمل منفذ واحد أو أكثر على Fabric-Interconnect في فترة السماح لأكثر من 90 يوما

ICSeverity

3 - خطأ

التأثير

قد لا يعمل المنفذ بعد انتهاء فترة السماح. إذا حدث syslog مرة/عدة مرات ولم يظهر غالبا، فقد يتم تجاهله بأمان.

الوصف

يشير هذا رسالة إلى أن ميناء واحد على الأقل على الموصلات البينية الليفية قيد التشغيل في فترة السماح لأكثر من 90 يوما. يحدث هذا الخطأ عادة في حالة تمكين منفذ واحد أو أكثر على الوحدة النمطية الثابتة بعد تعيين جميع التراخيص الافتراضية للمنافذ وتشغيل المنافذ غير المرخصة منذ أكثر من 90 يوما.

SyslogMessage

UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS

MessageSample

Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-Xdays]

[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license

for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days.

عائلة المنتجات

- الخوادم النصلية Cisco UCS السلسلة B

- خوادم Cisco UCS من السلسلة C المثبتة على حاملالمزودة برفوف

- هيكل الخادم الخادم النصلي Cisco UCS السلسلة 5100

- الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS 6400 Series

- الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS 6300 Series

- الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS 6200 Series

ريغيكس

غير متوفر

التوصية

يوصى باتخاذ الخطوات التالية:

1. إن يقع الخطأ في ال cisco UCS (نظام الحوسبة الموحدة) مدير gui (قارن مستخدم رسومي)، فحصت الرقم من ميناء يمكن على الوحدة نمطية ثابت.

2. تحقق من عدد التراخيص التي تم تثبيتها واستهلاكها على كل اتصال بيني للقنوات الليفية. في واجهة المستخدم الرسومية Cisco UCS Manager، يمكن للمستخدم الوصول إلى معلومات الترخيص من علامة التبويب Admin للاتصال البيني عبر البنية. في واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بإدارة Cisco UCS، يمكن للمستخدم الوصول إلى معلومات الترخيص من خلال إدخال الأمر show use detail تحت نطاق الترخيص.

3. في حالة إستمرار المشكلة، قم بشراء ترخيص جديد وقم بتثبيته على الجهاز. إذا لم يؤدي هذا أيضا إلى حل المشكلة، فيرجى الاتصال بمهندس الدعم.

الأوامر

#show usage detail

#show feature detail

#show fault detail