المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الأجهزة

برنامج ثابت

معلومات أساسية

عمليات الفحص المسبقة للترحيل

إجراءات الهجرة

مشكلات معروفة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المقال كيفية ترحيل سلسلة الارتباطات النسيجية لنظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco طراز 6248 إلى 6332-16UP.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- أستكشاف أخطاء التكوين الأولي لبرنامج Cisco UCS Manager وإصلاحها

المكونات المستخدمة

الأجهزة

- الموصلات البينية الليفية UCS 6332-16UP ذات 40 منفذا

- الموصلات البينية الليفية UCS 6248UP ذات 48 منفذا

برنامج ثابت

- البرنامج الثابت للبنية الأساسية 6248 FI 3.2(3d)

- 6332 FI 3.1(3b)

- مجموعة البرامج/البرامج الثابتة المطلوبة لمؤسسات التمويل الصغير (FIs) طراز 6332 للمطابقة مع إصدار الصورة في مؤسسات التمويل الصغير (FIs) طراز 6248

ملاحظة: يمكن تنزيل صورة البرنامج الثابت من تنزيل البرامج. أستخدم مصفوفة توافق أجهزة وبرامج UCS للتحقق من توافق البرنامج الثابت مع أجهزة الطراز الخاص بك.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يوفر الطراز 6248 32 منفذا +SFP عاما يمكن تشغيلها كمنافذ إيثرنت ثابتة بسرعة 1/10 جيجابت في الثانية أو كمنافذ تعمل عبر القنوات الليفية بسرعة 1/2/4/8 جيجابت في الثانية. ومع ذلك، يوفر الطراز 6332 16 منفذ +SFP فقط. إذا كنت تستخدم أكثر من 16 منفذ SFP+ في الطراز 6248، فيجب عليك إستخدام منافذ الفصل في الطراز 6332 لتلبية متطلباتك الخاصة بمنافذ SFP+.

مواصفات UCS-FI-6332-16UP:

- المنافذ من 1 إلى 16 هي منافذ عامة +SFP يمكن أن تعمل كمنافذ إيثرنت ثابتة بسرعة 1/10 جيجابت في الثانية أو كمنافذ تعمل عبر القنوات الليفية بسرعة 4/8/16 جيجابت في الثانية.

- تعمل المنافذ من 17 إلى 34 كمنافذ +QSFP بسرعة 40 جيجابت في الثانية أو كثمانية عشر منفذا +SFP بسرعة 10 جيجابت في الثانية لتوسعة منافذ +SFP. وبدلا من ذلك، يمكن تزويدها بمحولات جودة الخدمة لتوفير عملية بسرعة 10 جيجابت في الثانية.

- تعمل المنافذ من 35 إلى 40 كمنافذ +QSFP ثابتة بسرعة 40 جيجابت في الثانية.

عمليات الفحص المسبقة للترحيل

- تأكد من أن الإعداد الحالي يتكون من شبكتي 6248 FIs في موضعهما، ويتم تكوينهما في مجموعة واحدة.

- تحقق من أن حالة التوفر العالي (HA) للمجموعة جاهزة وأن جميع العمليات تعمل بشكل صحيح.
يجب أن يكون HA في حالة الاستعداد، كما يجب أن تكون الخدمات الإدارية لكل من المؤسسات المالية

إجراءات الهجرة

ملاحظة: تحقق من عمليات التحقق المسبق من الترحيل قبل بدء إجراء الترحيل.

1. حدد الوحدة الفرعية 6248 FI الموجودة في المجموعة وقم بإخلائها.

2. بالنسبة للمراسل المالي:

- قم بإزالة الوصلات من الهيكل.

- قم بإزالة L1-L2 مع الشبكات المالية 6248 الأخرى وأعدها للاستبدال مع FI 6332 الجديد.

3. قم بتوصيل أول شبكة ملاحية طراز 6332 بكبلات الطاقة وتوصيل كبل وحدة تحكم من أجل عرض أول شبكة ملاحية مدمجة طراز 6332 في الوضع المستقل.

ملاحظة: يجب عليك طرح أول بطاقة 6332 FI في الوضع المستقل من أجل ترقية برامجها الثابتة لمزامنتها مع البرنامج الثابت 6248 FI الحالي. إذا لم تقم بطرح أول 6332 FI في الوضع المستقل، فلن تقوم الوحدات بمزامنة برامجها الثابتة نظرا للاختلاف في أنواع الصور الخاصة بها.

4. احصل على واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لشبكة FI 6332 المستقلة وقم بترقية البرامج الثابتة للبنية الأساسية إذا لم تكن متطابقة بالفعل.

5. قم بتوصيل المحول 6332 FI بالهيكل لضمان توصيل جهاز واحد على الأقل. يوفر هذا الاتصال الوصول إلى SIPROM من أجل إنشاء HA بين FI الحالي و FI الجديد.

ملاحظة: هذا الشرط ضروري ل HA. بدون الجهاز (الأجهزة) المتصل، ستحصل على أخطاء حول HA المعطل حتى إذا تم إجراء إتصالات L1-L2 ومطابقة البرنامج الثابت.

6. قم بتكوين المنافذ على شبكة 6332 FI كخادم وشبكة لإنشاء الاتصالات.

7. امسح التكوين الموجود على المحول 6332 FI واستخدم اتصال وحدة التحكم لتحضيره لإضافته إلى نظام المجموعة. تأكد أيضا من اتصال L1-L2.

8. أستخدم وحدة التحكم للسماح بإضافة ملف FI كملف FI إلى المجموعة الحالية.

9. أستخدم وحدة التحكم أو أسلوب واجهة المستخدم الرسومية للتكوين. أدخل عنوان IP الخاص بالإدارة.

10. استنى الفيدو ليطلع بالكامل و ليجهز HA.

11. دققت ال pmon دولة. بعد أن تكون حالة كل من FIs جيدة، تكون FI الثانية جاهزة للاستبدال.

يجب أن تكون كافة العمليات في حالة تشغيل

12. انتقل إلى تجاوز فشل نظام المجموعة إلى الإصدار 6332 FI كإصدار أساسي.

13. إستبدال ال 6248 FI الأخرى بطريقة مماثلة.

ملاحظة: لا تحتاج إلى ترقية المحول 6332 FI الثاني في الوضع المستقل. يمكن لأول شبكة 6332 FI الآن مزامنة البرنامج الثابت نظرا لأن الصور من نفس النوع ولا يوجد أختلاف كبير في البرنامج الثابت على الجهازين.

14. إجراء الاتصالات بالمحول 6332 FI الثاني:

- استبدل الطراز 6248 FI الآخر بالمحول 6332 FI الثاني.

- قم بإضافة المحول 6332 FI الثاني إلى نظام المجموعة واستخدم اتصال وحدة التحكم لإعداده.

15. أستخدم واجهة المستخدم الرسومية للتحقق من حالة نظام المجموعة.

مشكلات معروفة

إذا دخلت منافذ الخادم الموجودة على المحول 6332 FI في خطأ عدم تطابق SDP/مهلة SFP وحدث الخطأ فقط لأحد المنفذين المتصلين بكل هيكل: أترك الاتصالات كما كانت بعد محاولات عديدة غير ناجحة لمسح الأخطاء. بعد إضافة ملف 6332 FI إلى نظام المجموعة، يجب مسح الأخطاء تلقائيا عند إستخدام الاتصالات للاكتشاف.

معلومات ذات صلة

- إستخدام إصلاح البنية في UCS أثناء ترقيات البرامج الثابتة

- دليل تكوين واجهة المستخدم الرسومية Cisco UCS Manager: تنفيذ إعداد أولي للنظام لتكوين مستقل

- دليل إدارة البرنامج الثابت Cisco UCS Manager: إدارة البرامج الثابتة من خلال برنامج Cisco UCS Manager

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems