المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

وضع AHCI

وضع Swraid

تنظيف

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند تثبيت أنظمة التشغيل (VMware، Windows) مع محركات أقراص مزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) من طراز M.2 على نظام التشغيل UCS B200 M5

يحتوي خادم Cisco UCS B200 M5 المتعدد اللوحات على خيار وحدة تخزين صغيرة يتم توصيلها بمقابس اللوحة الأم لتوفير مساحة تخزين داخلية إضافية. يمكن أن تكون وحدة التخزين الصغيرة واحدة من الأنواع التالية:

- وحدة بطاقة SD تدعم ما يصل إلى بطاقتي SD.  (يستخدم كتريدج UCS-MSTOR-SD)

- وحدة محركات أقراص مزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) طراز M.2 تدعم ما يصل إلى محركي أقراص مزودين بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) طراز SATA M.2. (يستخدم كتريدج UCS-MSTOR-M2)

تمت المساهمة من قبل براين موريسي ومحمد ماجد حسين، مهندسي TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

- فهم UCS والسياسات والملفات

المكونات المستخدمة

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

UCSM 3.2.2b أو أعلى

UCS B200 M5 (خادم الإصدار 3.2.2b أو أعلى)

كتالوج القدرة 3.2.3i أو أعلى

معلومات أساسية

تتألف خرطوشة M.2 من حامل UCS-MSTOR-M2 الذي يحمل محركات أقراص UCS-M2-XXXGB SATA

يمكنك إستخدام محرك أو إثنين من محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) طراز M.2 في الناقل.

يوجد مأخذ توصيل M.2 في الجانب العلوي من الناقل، بينما يوجد مأخذ توصيل M.2 في الجانب السفلي من الناقل (وهو نفس الجانب الذي يقع فيه موصل الناقل في مقبس لوحة الخادم)

هذا موضح في الصور (تم ملء الفتحتين بمحركات أقراص مزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة طراز M.2)

الجانب العلوي (فتحة 1)                                                                                 الجانب السفلي (الفتحة 2)

مخزون M.2 UCS-MSTOR-M2 في UCSM

لن يتم تحديث أي إضافة أو إزالة للأقراص إلى مخزون UCSM إلا بعد إعادة إعلام الخادم حيث لا يوجد مستشعر CIMC لوحدة التحكم في PCH ومحركات أقراص SATA M.2.

سيقوم UCSM بتحذيرك من أية تغييرات متعلقة بالأجهزة التي تم إجراؤها على وحدة التخزين الصغيرة، كما سيطلب منك إعادة التعرف على الخادم.

بعد إعادة الإقرار بالخادم، يجب تحديث مخزون التخزين (في هذه الحالة، تمت إضافة محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) طراز M.2 في الفتحة 2).

التكوين

يتم إستخدام وحدة التحكم Lewisburg sSATA المدمجة لإدارة كلا النوعين من خراطيش M.2 ولكنها لا تدير أي محركات أقراص باللوحة الأمامية.

تعمل وحدة التحكم في ذاكرة PCH في وضع AHCI أو وضع SWRAID.

وضع AHCI: تقدم الأقراص كأقراص JBOD.

وضع Swraid: يمكن أن تكون الأقراص في RAID0 أو RAID1 استنادا إلى تكوين المستخدم في السياسة.

RAID المطلوب

إعداد BIOS P-SATA

إعداد تعريف وحدة تحكم ملف تعريف التخزين

ملاحظات

RAID0 و RAID1

سوآش

RAID0 أو RAID 1

يتم دعم تمهيد UEFI فقط. يحتاج نظام التشغيل إلى برنامج تشغيل بالغ الصغر.

جبود

معطل

نوريد

تمهيد Legacy أو UEFI

لا يتم دعم نظام التشغيل VMware ESX/ESXi مع وحدة التحكم SATA MegaRAID المضمنة في وضع SW RAID، نظرا لأن VMWare لا تحتوي على برنامج تشغيل RAID. يمكنك إستخدام VMWare في وضع AHCI.

يتم دعم برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية Hyper-V لنظام التشغيل Microsoft Windows Server 2016 للاستخدام مع وحدة التحكم MegaRAID المضمنة في وضع SW RAID، ولكن لا يتم دعم جميع برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية الأخرى.

يتم دعم جميع برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية في وضع AHCI.

وضع AHCI

هذا مثال على تثبيت VMware ESXi باستخدام وحدة التحكم في PCH في وضع AHCI.

إنشاء ملف تخصيص ذو مستوى RAID معين على عدم RAID.

إنشاء سياسة BIOS مع تعيين وضع P-SATA على AHCI

إنشاء نهج تحميل

تعيين وضع التمهيد إلى UEFI

حدد "إضافة قرص مضغوط/قرص DVD"

حدد "إضافة قرص محلي مدمج"

حدد الخيارات المناسبة من قسم "إضافة قرص محلي مدمج"

في حالة إختيار "any"، يكون الترتيب الافتراضي هو disk1 و disk2

تحديد محددات تمهيد UEFI

قم بتعيين نهج BIOS الذي قمت بإنشائه مسبقا لملف تعريف الخدمة

تعيين ملف تعريف التخزين الذي قمت بإنشائه مسبقا لملف تعريف الخدمة

عرض UCSM لوحدة التحكم في PCH المضمنة في وضع AHCI

هذا هو العرض من قائمة F2 BIOS

لاحظ أنه قد تم تعيين pSATA على AHCI

لاحظ أن سياسة UEFI تسمى VMware ESXi (محددة في نهج التمهيد الخاص بنا في وقت سابق)

وضع Swraid

هذا مثال على تثبيت Microsoft Windows Server 2016 باستخدام وحدة التحكم في شبكة PCH في وضع SWRAID

قم بإنشاء ملف تعريف بنطاق مع ضبط مستوى RAID على RAID1 للتكرار.

إنشاء سياسة BIOS مع تعيين وضع P-SATA على SWRAID

إنشاء نهج تحميل

تعيين وضع التمهيد إلى UEFI

حدد "إضافة قرص مضغوط/قرص DVD"

تحديد "إضافة وحدة LUN محلية مضمنة"

تحديد معلمات تمهيد UEFI

قم بتعيين نهج BIOS الذي قمت بإنشائه مسبقا لملف تعريف الخدمة

تعيين ملف تعريف التخزين الذي قمت بإنشائه مسبقا لملف تعريف الخدمة

عرض UCSM للمكونات المضمنة وحدة التحكم في PCH في وضع SWRAID

هذا هو العرض من قائمة F2 BIOS

لاحظ أنه قد تم تعيين pSATA على AHCI

لاحظ ظهور أداة LSI Software RAID Configuration Utility (sSATA)

يمكننا التأكد من تعيين محرك الأقراص الظاهري على RAID1 في BIOS

بعد تخطيط نظام التشغيل Windows، عندما تصل إلى القسم لتثبيت برنامج التشغيل، استعرض محتويات مجلدات برامج التشغيل إلى موقع برامج تشغيل MegaRAID المضمنة: التخزين/Intel/C600-M5/<OS>/

يجب أن نكون قادرين على اكتشاف محرك الأقراص الظاهري الذي أنشأناه

انقر على "جديد"

يجب تقسيم القرص هكذا والسماح لك بتثبيت Windows على القسم الأساسي.

بمجرد تثبيت نظام التشغيل، يمكنك التحقق من التعيين في أمر التمهيد الفعلي

لاحظ أن المعلمات الموجودة في ترتيب التمهيد الفعلي متطابقة مع المعلمات الموجودة في خيارات التمهيد في نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)

تنظيف

إذا كنت تريد تثبيت نظام تشغيل مختلف أو تريد تحويل وحدة التحكم إلى وضع AHCI، ستحتاج إلى مسح الأقراص.

للقيام بذلك، قم بتطبيق سياسة Scrub على ملف تعريف الخدمة لديك مع تعيين Disk Scrub على "نعم"، ثم قم بإلغاء إقران ملف تعريف الخدمة ليصبح SRUB نافذ المفعول.

بعد إلغاء اقتران "ملف تعريف الخدمة"، يجب نقل حالة محرك الأقراص إلى "جيد" غير مكون.

يمكن مسح سواقات M.2 المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة فقط في وضع Swraid وليس في AHCI.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين