المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

حول الميزة

خطوات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند ميزة المزامنة التلقائية للبرنامج الثابت لمنافذ Fabric Interconnect الخاصة بنظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco. يمكن إستخدام هذه الميزة عند تقديم اتصال بيني بنيوي ثان (FI) إلى الحالي أو عند إستبدال ملف FI مكسور.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة عمل بالمواضيع التالية:

- نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco

- الارتباطات النسيجية (FI) من Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الارتباطات النسيجية Cisco UCS 6248

- Cisco UCSM الإصدارات 2.2(5a) و 2.2(6c)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

حول الميزة

عند تقديم اتصال بنكي ثان للربط البيني مع الموجود بالفعل لتكوين مجموعة أو عند إستبدال اتصال بيني مكسور، يحتاج إصدار البرنامج الثابت الموجود على FI الجديد إلى التوافق مع الإصدار الموجود.

الإجراء المعتاد هو تكوين FI الجديد كملف مستقل وترقيته أو خفضه يدويا إلى نفس إصدار FI الموجود قبل إضافته إلى نظام المجموعة.

وبدءا من UCSM 2.1(2)، ستعمل ميزة المزامنة التلقائية للبرنامج الثابت على ترقية FI الجديد أو خفضه تلقائيا إلى نفس الإصدار الموجود. وهذا يزيل متطلبات ترقية أو تقليل شبكات FI يدويا.

يجب أن تكون القيمة المالية الموجودة في UCSM 1.4 أو إصدار أحدث ويجب أن تكون القيمة المالية الجديدة في UCSM 2.1(2) أو إصدار أحدث حتى تعمل هذه الميزة. أيضا، تحتاج المؤسسات المالية أن تكون من نفس الطراز حتى يعمل هذا.

خطوات

1. اتصل بوحدة تحكم FI الجديدة وأضفها إلى المجموعة الموجودة

2. بمجرد إضافتها إلى المجموعة الحالية، تكتشف محطة العمل المالية الجديدة وجود المحطة الحالية مع إصدارات البرامج الثابتة

3. تقوم ميزة المزامنة التلقائية للبرنامج الثابت بنسخ الملفات الضرورية إلى FI الجديد وترقيته أو خفضه ليتطابق مع FI الموجود

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems