المحتويات

المقدمة

تكوين نهج SOl

تكوين نهج IPMI

تكوين نهج BIOS

تعيين نهج SoL و IPMI و BIOS

إختبار SoL

المقدمة

الغرض من هذا المستند هو وصف كيفية تكوين نظام الاتصالات الموحدة (UCS) لتسجيل وحدة تحكم الخادم لوظائف السلسلة عبر الشبكة المحلية (LAN) من خادم نصلي على البنية الأساسية UCS B.

تكوين نهج SOl

ستحتاج أولا إلى إنشاء نهج SoL لتشغيل وظيفة SoL.

قم بتسجيل الدخول إلى مدير UCS، حدد خوادم > سياسات > تسلسلي عبر سياسات الشبكة المحلية.

انقر فوق [+] / الأيقونة الجديدة.

في النافذة المنبثقة، قم بتوفير اسم ووصف وسرعة وحدد تمكين.

وانقر فوق OK.

تكوين نهج IPMI

بعد ذلك، ستقوم بإنشاء ملف تعريف وصول واجهة إدارة النظام الأساسي الذكية (IPMI) الذي يقوم بإنشاء حساب مستخدم مستخدم مستخدم لتسجيل الدخول إلى جلسة عمل SoL.

في برنامج UCS Manager، حدد خوادم > سياسات > سياسات الوصول إلى IPMI.

انقر فوق [+] / الأيقونة الجديدة.

في النافذة المنبثقة، قم بتوفير اسم وكلمة مرور، وحدد الدور.

وانقر فوق OK.

تكوين نهج BIOS

سنقوم الآن بوضع سياسة نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) لتشغيل الإعدادات المطلوبة في BIOS.

قم بتسجيل الدخول إلى برنامج UCS Manager، حدد الخوادم > السياسات > سياسات BIOS.

انقر فوق [+] / الأيقونة الجديدة.

في الإطار المنبثق، قم بتوفير اسم و وصف

في صفحة "المنفذ التسلسلي"، حدد ممكن

في صفحة "إدارة الخادم"، قم بتكوين إعادة توجيه وحدة التحكم.

أشر إلى منفذ تسلسلي

تحديد معدل الباود ونوع المحطة الطرفية

ثم انقر فوق موافق

تعيين نهج SoL و IPMI و BIOS

تطبيق تغييرات SoL و IPMI و BIOS على ملف تعريف الخدمة الذي تعمل عليه.  لاحظ أنه إذا كان SP مرتبطا بقالب، فقد يتعين عليك فك ربطه، ثم إعادة الاقتران.

حدد علامة التبويب الخوادم، وحدد ملف تعريف الخدمة، ثم انقر فوق علامة التبويب سياسات.

سترى السياسات التي قمت بإنشائها الآن والمتوفرة تحت "سياسات" على ملف تعريف الخدمة.  يعتبر كل من BIOS و IPMI ميزة للتنزيل السريع والاختيار.

لنهج SoL، يجب عليك إختيار إرتباط الإجراءات الموجود على الجانب الأيسر من علامة التبويب "سياسات".

ثم سيطلب منك المربع التالي إختيار النهج.

وسيظهر ذلك بعد ذلك كما هو موضح أدناه:

إختبار SoL

الآن أنت جاهز لاستخدام هذه الميزة.  احصل على عنوان IP الخاص ب KVM.  في 2.2(1c)، يمكنك النقر فوق السهم المزدوج الأيمن للاطلاع على عنوان IP.  يمكنك أيضا رؤية IP من عنوان IP الخاص بالإدارة من علامة التبويب "عام" في ملف تعريف الخدمة أو تحت علامة التبويب CIMC الموجودة ضمن "جرد من الأجهزة النصلية".

هنا يمكنك أن ترى أنه من خلال إدخال SSH إلى KVM IP على المنفذ 22 القياسي، ستحصل الآن على المخرجات من الخادم النصلي عبر الاتصال النفقي للمنفذ التسلسلي على اللوحة عبر LAN.

حالة الاستخدام

لا يعمل VMware على بدء التشغيل طوال الوقت.  اذهب إلى Alt-F12 لترى ما يقوم kernel بتسجيله.  ومع ذلك، يمكنك العثور على السجلات التي تم اقتطاعها إلى الجانب الأيمن من الشاشة.

للحصول على السجلات الكاملة أثناء التمهيد، يمكنك تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه ثم تتبع وثائق VMware التي تتيح تسجيل الخط التسلسلي ل ESX و ESXi 4.1 (1030667) لإعادة توجيه التسجيل إلى المنفذ التسلسلي.

- لاحظ أن المنفذ التسلسلي 1 في VMware سيقوم بالتعيين إلى المنفذ التسلسلي A الخاص بنا.

للحصول على ESXi 5.x، ارجع إلى هذه كيلوبايت:

تمكين التسجيل التسلسلي للخط ESXi 5.x