المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تلميحات استكشاف المشكلات وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند تلميحات مفيدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لشبكة منطقة التخزين (SAN) الخاصة بنظام الحوسبة الموحدة (UCS).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بشبكة منطقة التخزين UCS.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تلميحات استكشاف المشكلات وإصلاحها

تحقق من أن vHBA به FLOGI في بنية شبكة التخزين (SAN).

1. تسجيل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب UCS والاتصال ب NXOS.

# connect nxos a|b

(nxos)# show npv flogi-table

تأكد من تعيين FCID الخاص بشبكة WPN، ومن صحة شبكة VSAN.

2. بدلا من ذلك، من محول Cisco MDS، تحقق من أن شبكة WPN تحتوي على واجهة مستخدم (FLOGI).

SV-35-06-MDS9222i# show flogi database

SV-35-06-MDS9222i# show fcns database

تحقق من تحديد المناطق على محول MDS للتأكد من اتصال vHBA(WPN) وهدف التخزين عبر الإنترنت وفي نفس المنطقة.

SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000

تحقق مما إذا كان بإمكان مهايئ الناقل المضيف vHBA رؤية الهدف أثناء تمهيد شبكة التخزين (SAN).

في برنامج UCS Manager، إذا كان الخادم النصلي يمكنه التمهيد من شبكة التخزين (SAN)، فيجب أن يتمكن مدير UCS "ترتيب التمهيد الفعلي" من رؤية الشبكة المحلية اللاسلكية (WPN) لجميع الأهداف.

عند تمهيد الخادم النصلي، اضغط على المفتاح F2 للدخول إلى نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) والانتقال إلى مدير التمهيد. يجب أن يتمكن BIOS من رؤية وحدة LUN للتشغيل.

بالنسبة لمهايئ PALO، في هذه المرحلة (عندما لا يكون نظام التشغيل قد بدأ بعد)، يمكنك أيضا التوصيل بالمهايئ للتحقق مما إذا كان مهايئ الناقل المضيف vHBA يحتوي على FLOGI و PLOGI.

بعد تمهيد نظام التشغيل، يختلف الإخراج. هذا متوقع.

بالنسبة لمهايئ طراز M71KR-E، عند تمهيد الخادم، اضغط على Control + E للدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين مهايئ الناقل المضيف (HBA) من Emulex. ثم أختر vHBA وقم بسرد جهاز التمهيد. يجب أن يكون مهايئ الناقل المضيف قادرا على رؤية الهدف.

تحقق مما إذا كان لدى vHBA معرف LUN الصحيح للتمهيد من شبكة منطقة التخزين (SAN).

تتضمن سياسة التمهيد المرتبطة بملف تعريف الخدمة تكوين التمهيد. تأكد من أن WPN للهدف صحيح وأن معرف LUN يطابق أيضا LUN المعرف في التخزين.

فيما يلي مثال على تخزين EMC. في مجموعة التخزين، يتم تعيين LUN 1301 على المضيف بمعرف 0، والذي يجب أن يطابق المعرف المعرف في نهج التمهيد.

تحقق مما إذا كان هدف القنوات الليفية يمكنه رؤية vHBA(WWPN) وما إذا كان لديه Plogi إلى الهدف.

التحقق من إستخدام صورة ESXi المخصصة من Cisco لتمهيد شبكة منطقة التخزين (SAN).

إذا لم يتمكن ESXi من رؤية وحدة LUN على شبكة التخزين (SAN) بينما لا ترى وحدة HBA وحدة LUN أثناء مرحلة التمهيد، فمن المحتمل أن لا تحتوي صورة ESXi على برنامج التشغيل الصحيح. تحقق مما إذا كان العميل يستخدم صورة ESXi المخصصة من Cisco. انتقل إلى موقع VMware على الويب وابحث عن "Cisco ESXi" لتنزيل صورة Cisco المخصصة.

صورة مخصصة من Cisco ل ESXi 5.1.0

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.1.0-GA-25SEP2012&productId=285

صورة مخصصة من Cisco ل ESXi 5.0.0 U1

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.0.0-U1-28AUG2012&productId=268

صورة مخصصة من Cisco ل ESXi 4.1 U2

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI41U2-CISCO&productId=230

vSphere 5. 0 Rollp ISO صورة (توفر صورة ESXi ISO قابلة للتثبيت تتضمن برامج تشغيل لمنتجات مختلفة أنتجها شركاء VMware)، على سبيل المثال مع خادم C220 M3 و CIMC 1. 46c و LSI 9266-8i. حتى صورة ESXi المخصصة لا تحتوي على برنامج تشغيل لاكتشاف التخزين المحلي.

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ROLLUPISO_50_2&productId=229

راجع أيضا ملاحظة إصدار القيمة المحتسبة

http://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-50-driver-rollup2-release-notes.html

تحقق مما إذا كان ESXi يستخدم نفس برنامج تشغيل FNIC.

قم بتمكين SSH و ESX Shell وتسجيل الدخول إلى مضيف ESXi. بعد ذلك، قم بتشغيل vmkload_mod -s fnic.

تحقق مما إذا كان المضيف يمكنه رؤية جميع المسارات إلى هدف التخزين من VMware ESXi.

1. تحقق من معلومات وحدة LUN التي يمكن رؤيتها بواسطة أي مهايئ ناقل مضيف (vHBA).

~ # esxcfg-scsidevs -c

Device UID                            Device Type      Console

Device                                 Size             Multipath PluginDisplay Name

naa.6006016081f0280000e47af49150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.60060

16081f0280000e47af49150e111  40960MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608

1f0280000e47af49150e111)

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f028007a6ffec12985e111  51200MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

028007a6ffec12985e111)

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f02800ca79c3b09150e111  10240MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

02800ca79c3b09150e111)

2. تحقق من أي بطاقات vHBA يمكنها رؤية أرقام الوحدات المنطقية (LUN).

~ # esxcfg-scsidevs -A

vmhba1      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba1      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba1      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

vmhba2      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba2      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba2      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

في هذا المثال أعلاه، يمكن لكل من VMHBA1 و VMHBA2 رؤية وحدات LUN الثلاث.

3. تحقق من المسارات إلى وحدات LUN.

~ # esxcfg-mpath -b

naa.6006016081f0280000e47af49150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800

00e47af49150e111)

vmhba1:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f028007a

6ffec12985e111)

vmhba1:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800ca

79c3b09150e111)

vmhba1:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

في هذا المثال، هناك أربعة مسارات إلى كل وحدة LUN: إثنان من VMHBA1 وإثنان من VMHBA2.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems