المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

توافق منافذ الربط البيني الليفية

أفضل الممارسات

اعتبارات البرنامج

تفاصيل الترحيل عبر الموصلات الليفية UCS 6200 إلى UCS 6454

تفاصيل الترحيل عبر الموصلات الليفية البينية UCS 6200 و 6300 إلى UCS 6536

المشكلات الشائعة

حالة عدم توافق تكوين المنفذ

شبكات VLAN المحجوزة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة أفضل ممارسة للقنوات البينية ترحيل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بمعرفة الموضوعات التالية:

- الموصلات البينية الليفية (FI)

- نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco

- تكوين شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN)

- تكوين شبكة منطقة التخزين (SAN)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- UCS Fi 6248UP

- UCS Infrastructure، الإصدار 4.1(3a)A

- مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCSM) من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

خلال عملية ترحيل Fabric Interconnect، هناك بعض الجوانب التي يلزم مراعاتها، وإلا، قد تنشأ بعض المشاكل وتؤثر على العملية والوقت المتوقع لهذا النشاط.

يجمع هذا المستند المعلومات ذات الصلة حول التغييرات التي طرأت على الارتباطات النسيجية للسلسلسلتين 6400 و 6500 وأفضل الممارسات للقيام بترحيل ناجح حتى يمكن أن يكون انتقالا يتسم بالسلاسة والكفاءة.

توافق منافذ الربط البيني الليفية

يمكن تنفيذ ترحيل شبكات الموصلات البينية في هذه المجموعات فقط:

- الموصلات الليفية البينية ل UCS 6200 إلى UCS 6400 Series.

- الموصلات الليفية البينية ل UCS 6200 أو 6300 إلى UCS 6500 Series.

أفضل الممارسات

- تأكد من أن الأجهزة الموجودة في مجالك السابق متوافقة مع اتصال البنية الداخلي الجديد الذي تريد تثبيته.

- تحقق من توافق البرامج وأمر الترقية (قم إما بترقية اتصال البنية القديم أو الرجوع إلى إصدار سابق من اتصال البنية الداخلي الجديد) والمسار المناسب. توصي Cisco بتثبيت إصدار موصى به. في حال كان اتصال البنية القديم الخاص بك في إصدار مؤجل، لا يمكنك خفض قيمة اتصال البنية الجديد إلى ذلك الإصدار لأن الإصدارات المؤجلة لا يمكن تنزيلها من برنامج Cisco Software Central .

- تأكد من أن مستوى التوفر العالي مرتفع تماما.

- راجع التكوين الخاص بك قبل الترحيل.

اعتبارات البرنامج

لا تدعم الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS 6400 و UCS 6500 Series Fabric Interconnect بعض ميزات البرامج التي كانت مدعومة على الموصلات الليفية البينية ل UCS 6200 و UCS 6300 Series في برنامج Cisco UCS Manager.

راجع ميزات التكوين هذه قبل متابعة الترحيل:

سياسة اكتشاف الهيكل وسياسة توصيل الهيكل

يجب تعيين هذا النهج على منفذ القناة بدلا من بلا. أنت يستطيع استعملت ميناء قناة even with فقط واحد ميناء. لتطبيق التغيير، عليك إعادة التعرف على الهيكل. في UCSM، يمكنك العثور على هذا الخيار في الجهاز > السياسات > السياسات العامة > سياسة اكتشاف الهيكل/FEX > تفضيلات تجميع الروابط.

موقع سياسة اكتشاف الهيكل في UCSM

حالة عدم توافق تكوين المنفذ

لاحظ أن تخطيط المنفذ من السلسلتين 6200 و 6300 يختلف عن الموصلات الليفية البينية للسلسلسلتين 6400 و 6500. ضمنت أن السابق ميناء خططت تشكيل بشكل مناسب أن تلاءم الغاية ميناء المصير النهائي.

تجزئة أجهزة البث المتعدد

لموازنة الحمل بشكل فعال وتجنب مشكلات النطاق الترددي، يتم إستخدام تجزئة أجهزة البث المتعدد. يتيح تمكين تجزئة أجهزة البث المتعدد لجميع الارتباطات بين IOM و Fabric Interconnect في قناة منفذ لمعالجة حركة مرور البث المتعدد. لم تعد هذه الميزة متوفرة في السلسلة 6400 و 6500.

يمكنك تعطيلها تحت الأجهزة > السياسات > السياسات العامة > سياسة اكتشاف الهيكل/FEX > تجزئة أجهزة البث المتعدد.

موقع إعداد تجزئة أجهزة البث المتعدد في UCSM

VLAN ميناء تحسين

يسمح تمكين تحسين عدد منافذ شبكة VLAN بدمج حالة شبكات VLAN المتعددة في حالة داخلية موحدة. عند تنشيط تحسين عدد منافذ VLAN، يقوم مدير Cisco UCS بتجميع شبكات VLAN بشكل ذكي وفقا لعضوية المنافذ في شبكة VLAN، وبالتالي توسيع الحد لتعدد شبكات VLAN الخاصة بالمنافذ.

في 6400 و 6500 fiS، يتم تحسين عدد المنافذ من خلال تجميع شبكات VLAN الخاصة بالمنافذ (VP) عندما يتجاوز PV حد 16000. في هذا الحدث، تعلم صفحة تحذيرات الترحيل أنه في حالة إستمرار عملية الترحيل يتم تمكين تجميع VP تلقائيا. يوضح هذا الجدول عدد مرات PV مع تمكين تحسين عدد منافذ شبكة VLAN وتعطيلها على 6200 و 6300 و 6400 و 6500 Series FI.

الجدول 1. تم تمكين تحسين عدد منافذ شبكة VLAN وتعطيلها على الموصلات الليفية البينية من السلسلة 6200 و 6300 و 6400 و 6500 Series

الطراز 6200 Series FI

الطراز 6300 Series FI

الطراز 6400 Series FI

الطراز 6500 Series FI

عدد PV مع تعطيل تحسين عدد منافذ شبكة VLAN

32000

16000

16000

16000

عدد PV مع تمكين تحسين عدد منافذ شبكة VLAN

64000

64000

64000

108000

البث المتعدد المحسن لجودة الخدمة (QoS)

لم يعد تحسين البث المتعدد متاحا في 6400 و 6500 sery FI. أنت يستطيع أعجزت هو في UCSM في LAN > QoS.

تحسين البث المتعدد على سياسة جودة الخدمة في UCSM

تكوين NetFlow

NetFlow هو بروتوكول شبكة يقوم بتجميع بيانات حركة مرور IP وتصديرها. وهو يحدد التدفقات استنادا إلى الخصائص المشتركة لحزم IP، والتي يتم إرسالها بعد ذلك إلى أدوات تجميع NetFlow الخارجية للتحليل والمعالجة الخاصة بالتطبيق. يجب عدم تكوين هذا عند الترحيل إلى شبكة 6400 أو 6500 Series FI.

في UCSM أنت يستطيع وجدت الخيار أن يعجز هو في lan>NetFlow monitore>عام. لا تنس النقر فوق حفظ التغييرات.

تكوين NetFlow في UCSM

تكامل VMM

لم تعد هذه الميزة متاحة في 6400 و 6500 sery FI. في حالة المتابعة لعملية الترحيل، يتم تلقائيا حذف جميع التكوينات المرتبطة بملفات تعريف المنافذ والمحولات الظاهرية الموزعة (DVSs).

سياسة اتصال بطاقة واجهة الشبكة (NIC) الديناميكية

يحدد هذا النهج كيفية تكوين التكوين بين الأجهزة الظاهرية (VMs) وبطاقات واجهة الشبكة الظاهرية (vNICs). هو مطلوب لمجالات Cisco UCS التي تحتوي على خوادم مع مهايئات VIC والتي يتم عليها تكوين VMs باستخدام بطاقات واجهة الشبكة (NICs) الديناميكية. لا يتم دعم بطاقات واجهة الشبكة (NIC) الديناميكية على شبكات 6400 و 6500 Series FIs. إذا تابعت عملية الترحيل، سيتم حذف السياسات وبطاقات واجهة الشبكة (NICs) الديناميكية التي تم إنشاؤها.

تعيين نهج اتصال vNIC الديناميكي إلى غير معين. في UCSM، يمكنك أن تجد ذلك الإعداد تحت ملف تعريف الخادم > الشبكة > vNICs > تعديل > نهج الاتصال.

سياسة اتصال بطاقة واجهة الشبكة (NIC) الديناميكية في UCSM

شبكات VLAN المحجوزة

بالنسبة للطرازين 6400 و 6500 Series VLANs المحجوزة هي في النطاق من 3915 إلى 4042. تحقق من أن شبكة 6200 أو 6300 Series Fi لا تحتوي على شبكات VLAN التي تم إنشاؤها ضمن هذا النطاق قبل الترحيل.

تقوم صفحة تحذيرات الترحيل بالإعلام في حالة حذف أي تكوين في حالة إستمرار عملية الترحيل.

يجب تحميل Cisco UCS Fi الهدف بنفس إصدار البرنامج الثابت للبنية الأساسية على fi الذي يستبدل. يمكنك إما الرجوع إلى البرنامج الثابت FI من السلسلتين 6400 و 6500 أو ترقية شبكة FI من السلسلتين 6200 و 6300. يجب أن يحترم الخفض/الترقية الحد الأدنى لإصدار البرنامج الثابت.

تفاصيل الترحيل عبر الموصلات الليفية UCS 6200 إلى UCS 6454

الحد الأدنى لإصدار UCSM ل 6454 FI هو 4.0 و 64108 FI هو 4.1.

تدعم الارتباطات النسيجية Cisco UCS 6454:

- تدعم منافذ التوصيل البيني الليفية عدد 8 قنوات منفذ قناة ليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) كحد أقصى.

- بدلا من ذلك، يمكن أن يدعم 4 قنوات منفذ SAN.

- خيار آخر هو أن يكون لديك 8 قنوات منافذ كحد أقصى وهي مزيج من شبكة التخزين (SAN) وتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) (4 لكل منهما).

- تدعم المنافذ من 1 إلى 16 الموجودة في منافذ الاتصال البيني الليفية المنافذ الموحدة من خلال خيارات تدعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت بسرعة 10/25 جيجابت في الثانية أو تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) أو القنوات الليفية بسرعة 8/16/32 جيجابت في الثانية.

- منافذ وصلات من 49 إلى 54 على منافذ التوصيل البيني الليفية تدعم شبكة إيثرنت بسرعة 40/100 جيجابت في الثانية أو تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE).

- يتوافق اتصال البنية الداخلي مع IOMs التالية: UCS 2204 و UCS 2208 و UCS 2408.

- كما أنه متوافق مع طرز موسع الموصلات البينية (FEX) هذه: Cisco Nexus 2232PP و Cisco Nexus 2232TM-E.

- الموصلات البينية الليفية UCS 6454 تدعم فقط وضع Port-Channel.

- قبل Cisco UCS Manager، الإصدار 4.0(1)، لم تكن أوضاع التحويل عبر شبكة إيثرنت أو القنوات الليفية (FC) مدعومة على الموصلات الليفية البينية Cisco UCS 6454.

تفاصيل الترحيل عبر الموصلات الليفية البينية UCS 6200 و 6300 إلى UCS 6536

يقدم برنامج Cisco UCS Manager، الإصدار 4.2(3b) دعم الجيل الخامس من Cisco UCS 6536 Fabric Interconnect (UCS Fi 6536).

- تشتمل الواجهة البينية الليفية على 36 منفذا QSFP28، بما في ذلك 4 منافذ موحدة (من 33 إلى 36)، مع دعم ل 100G.

- يمكن تقسيم منافذ الإيثرنت (1-32) والمنافذ الموحدة (33-36) إلى منافذ متعددة باستخدام كبلات التقسيم.

- تتيح ميزة "التقسيم الديناميكي لشبكة إيثرنت" إمكانية تحويل منفذ إيثرنت القياسي أثناء الطيران إلى منفذ تجميع دون إعادة تمهيد منافذ التوصيل البيني الليفية. وهو يدعم أيضا تحويل منافذ الانفصال مرة أخرى إلى منافذ إيثرنت القياسية دون إعادة التمهيد.

- يمكن تكوين المنافذ الموحدة (من 33 إلى 36) كمنافذ تجميع قنوات ليفية، ولكن يجب أن تكون لجميع منافذ تجميع القنوات الليفية الأربعة السرعة نفسها.

- تتيح منافذ الصدع إمكانية توصيل الموصلات البينية الليفية لدعم 16 منفذا للقنوات الليفية كحد أقصى للقناة الليفية.

- تتطلب التغييرات التي يتم إجراؤها على نوع تجميع البيانات من إيثرنت إلى القنوات الليفية أو العكس إعادة تمهيد أو إعادة تحميل الارتباطات النسيجية.

- منافذ تخزين تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) غير مدعومة.

- تأكد من أن جميع وحدات المروحة ومصدر الطاقة لها نفس إتجاه تدفق الهواء لمنع زيادة درجة الحرارة واحتمال إيقاف تشغيل منافذ الربط النسيجي.

- لا يساند Cisco 22xx IOMs ب 65xx بناء قارن.

المشكلات الشائعة

حالة عدم توافق تكوين المنفذ

في الموصلات الليفية البينية ل UCS 6454، تقتصر قدرة المنفذ الموحد على المنافذ ال 16 الأولى. يمكن تكوين المنافذ 1/1-1/16 فقط على أنها قناة ليفية. يجب أن تكون منافذ القناة الليفية متصلة، متبوعة بمنافذ إيثرنت متصلة.

على الموصلات الليفية البينية ل UCS 6200 Series، تتمتع جميع المنافذ بإمكانية المنفذ الموحد. يمكن تكوين جميع المنافذ على هيئة إيثرنت أو قناة ليفية. يجب أن تكون منافذ الإيثرنت متصلة، متبوعة بمنافذ FC متصلة. تظهر منافذ FC قرب نهاية الوحدة النمطية. أثناء إضافة نظام المجموعة، لا يتم تكوين المنافذ التي لم يتم مطابقتها تلقائيا.

شبكات VLAN المحجوزة

تحتفظ الموصلات البينية الليفية UCS 6400 و 6500 بعدد أكبر من شبكات VLAN للاستخدام الداخلي من الموصلات الليفية البينية ل UCS 6200 أو 6300 Series. أثناء الترحيل، تحتوي صفحة تحذيرات الترحيل على قائمة بشبكات VLAN التي يمكن أن تتعارض مع نطاق شبكات VLAN الافتراضي المحجوز. إذا قمت بمتابعة الترحيل، يتم تكوين نطاق شبكات VLAN المحجوزة ولكن شبكات VLAN التي تم العثور عليها في النطاق المتعارض لا يتم تكوينها.

منافذ وصلات FC غير متوفرة

يستخدم الطرازان 6400 و 6500 نمط التعبئة في وضع السكون لوصلات القنوات الليفية ومنافذ وحدات التخزين التي تعمل عبر القنوات الليفية عندما تكون السرعة 8 جيجابت في الثانية. تأكد من تعيين نمط التعبئة على أنه خامل في محول القناة الليفية المتصل ومنافذ القناة الليفية المتصلة مباشرة. في حالة عدم تعيين التكوين، يمكن أن تنتقل هذه المنافذ إلى حالة handicapé، وفقدان المزامنة بشكل متقطع، واستقبال الأخطاء أو الحزم السيئة.

إذا كان نمط تعبئة وضع السكون غير مدعوم في مجالك، فيمكنك إستخدام محول شبكة منطقة تخزين (SAN) بين مجموعات الخدمات المالية (FIs) وصفيف التخزين أو ترقية صفيف التخزين للحصول على اتصال قناة ليفية بسرعة 16 جيجابت أو 32 جيجابت.

معلومات ذات صلة

- الترحيل من الموصلات الليفية البينية ل UCS 6200 إلى UCS 6454

- الترحيل إلى الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS 6500 Series

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco