المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

سياسة جودة الخدمة للنظام

المنافذ الموحدة للقناة الليفية

منافذ قطع الاتصال 4x10GE

حفظ التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند الكيفية التي يحتوي بها الجيل الثالث من الارتباطات النسيجية لنظام الحوسبة الموحدة (UCS-FI-6332-16UP) على منافذ 16x10GE الموحدة ومنافذ بقدرة 18x40GE على الوصول ومنافذ 6x40GE. تتطلب تغييرات معينة في التكوين إعادة تمهيد اتصال البنية البيني. تستهلك عمليات إعادة التمهيد المتعددة وقتا قيما أثناء الإعداد الأولي للنظام. وهو يشرح عملية لإكمال جميع تغييرات التكوين باستخدام عملية إعادة تمهيد واحدة لكل اتصال بيني عبر القنوات الليفية. وعلى وجه الخصوص، يغطي هذا المستند تكوين جودة خدمة النظام وواجهات القنوات الليفية وواجهات تجميع حزم 4x10GE. وقد ترغب كذلك في إضافة خطوات إضافية لإعداد أوضاع التحويل عبر شبكة إيثرنت والقناة الليفية (FC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco

- واجهة سطر الأوامر (CLI) لمدير نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- مدير UCS الإصدار 3.1(1) أو إصدار أحدث

- UCS-Fi-6332-16UP

- UCS-FI-6332 (لا يدعم المنافذ الموحدة)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

هذه هي تكوينات المستند:

- قم بتعيين فئة أفضل الجهود لوحدة الحد الأقصى للإرسال 9216.

- تكوين المنافذ 1/1-1/6 كقناة ليفية.

- تكوين المنافذ 1/31-1/34 كمنافذ تجميع حزم 4x10GE.

سياسة جودة الخدمة للنظام

قم بتكوين نهج جودة الخدمة للنظام ذي الجهد الأفضل لإعداد الإطارات كبيرة الحجم. على عكس الأجيال السابقة من إتصالات البنية البينية، تتطلب السلسلة 6300 إعادة تحميل عند تعديل سياسات جودة الخدمة (QoS) العالمية.

UCS-6332-A# scope eth-server

UCS-6332-A /eth-server # scope qos

UCS-6332-A /eth-server/qos # scope eth-best-effort

UCS-6332-A /eth-server/qos/eth-best-effort # set mtu 9216

UCS-6332-A /eth-server/qos/eth-best-effort *# top

المنافذ الموحدة للقناة الليفية

يتم ترقيم المنفذ الموحد 1/1-16 على الرقم 6332-16UP. يجب تكوين أوضاع منافذ القناة الليفية بحيث يشغل آخر منفذ قناة ليفية معرف المنفذ 6،12، أو 16.وينتج عن ذلك ستة منافذ FC على الأقل كحد أقصى وستة عشر منفذا.

مجموعات المنافذ الصالحة هي:

- إيثرنت: 1/1-1/16

- القنوات الليفية: شبكة إيثرنت بسرعة 1/1-6: 1/7-1/16

- القنوات الليفية: شبكة إيثرنت 1/1-12: 1/13-1/16

- القناة الليفية: 1/1-16

UCS-6332-A *# scope fc-uplink

UCS-6332-A /fc-uplink *# scope fabric a

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 1

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 2

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 3

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 4

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 5

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 6

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # top

منافذ قطع الاتصال 4x10GE

يتم إستخدام منافذ الخروج لتوصيل واجهات 40GE بمعدات موفرة لتقنية 10GE. ويمكن إستخدام هذه المنافذ كمنافذ توصيل متصلة بمحول بسرعة 10 جيجابت أو كمنافذ خادم متصلة بوحدة بيانات منظمة دولية بسرعة 22xx أو كمنافذ تدعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE).

- يمكن أن يكون Ethernet 1/17-1/34 من تكوين الاختراق.

- يتم تثبيت شبكة إيثرنت 1/35-1/40 عند 40 جيجابت.

- وتتميز واجهة واحدة بسرعة 1x10GE فردية في منفذ تجميع بإمكانية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE).

ملاحظة: في حالة تكوين جودة الخدمة (QoS) كبيرة الحجم بشكل عام، يمكن تكوين 4 منافذ فعلية فقط للاستفسار.

UCS-6332-A *# scope cabling

UCS-6332-A /cabling *# scope fabric a

UCS-6332-A /cabling/fabric *# create breakout 1 31

Warning: Port breakout create action reboots FI and any existing configurations on 40G port will be erased.!

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 32

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 33

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 34

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # top

حفظ التكوين

تحذير: سيقوم Fabric Interconnect بإعادة التحميل على الفور عند إجراء التغييرات.

UCS-6332-A* # commit-buffer

*The switch will now reboot.

كرر التغييرات على Fabric Interconnect B.

التحقق من الصحة

تأكد من تكوين منافذ FC 1/1-6 للقناة الليفية وأن منافذ Ethernet 1/31-34 في وضع التوقف. لاحظ أن منافذ الانفصال تحتوي الآن على 4 واجهات فرعية.  في هذا المثال، تم تكوين المنافذ 1/33/1 و 1/33/2 للقنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) و 1/33/3-4 كواجهات وصلات.

UCS-6332-A# scope fabric-interconnect a

UCS-6332-A /fabric-interconnect # show port

Ether Port:

Slot  Aggr Port  Port  Oper State       Mac                  Role    Xcvr

----- ---------- ----- ---------------- -------------------- ------- ----

[...]

1          0    30 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D0    Unknown N/A

1          0    35 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E4    Unknown N/A

1          0    36 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E5    Unknown N/A

1          0    37 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E6    Unknown N/A

1          0    38 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E7    Unknown N/A

1          0    39 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E8    Unknown N/A

1          0    40 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E9    Unknown N/A

1         31     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D4    Unknown N/A

1         31     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D5    Unknown N/A

1         31     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D6    Unknown N/A

1         31     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D7    Unknown N/A

1         32     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D8    Unknown N/A

1         32     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D9    Unknown N/A

1         32     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:DA    Unknown N/A

1         32     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:DB    Unknown N/A

1         33     1 Up               8C:60:4F:BC:C4:DC    Fcoe Uplink

QSFP 40G SR4

1         33     2 Up               8C:60:4F:BC:C4:DD    Fcoe Uplink

QSFP 40G SR4

1         33     3 Up               8C:60:4F:BC:C4:DE    Network N/A

1         33     4 Up               8C:60:4F:BC:C4:DF    Network N/A

1         34     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E0    Unknown N/A

1         34     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E1    Unknown N/A

1         34     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E2    Unknown N/A

1         34     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E3    Unknown N/A

FC Port:

Slot  Port  Oper State       Wwn

----- ----- ---------------- ---

1     1 Up               20:01:8C:60:4F:BC:C4:80

1     2 Up               20:02:8C:60:4F:BC:C4:80

1     3 Sfp Not Present  20:03:8C:60:4F:BC:C4:80

1     4 Sfp Not Present  20:04:8C:60:4F:BC:C4:80

1     5 Sfp Not Present  20:05:8C:60:4F:BC:C4:80

1     6 Sfp Not Present  20:06:8C:60:4F:BC:C4:80

في NXOS، عينت يجسر إثرنيت ميناء ك br-ethernet x/y/z.

UCS-6332-A# # connect nxos a

UCS-6332-A(nxos)# show int br-ethernet 1/33/1

Br-Ethernet1/33/1 is up

Dedicated Interface

Hardware: 10000 Ethernet, address: 8c60.4fbc.c4dc (bia 8c60.4fbc.c4dc)

Description: C: FcoeUplink

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

[...]

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.