المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

وصف المشكلة

المقدمة

يصف هذا المستند معلومات حول حل مشاكل "Admin down" بمنافذ القناة الليفية (FC) التي تحدث أثناء الترحيل من اتصال بيني عبر القنوات الليفية (6200) أو بعد ذلك.

المتطلبات الأساسية

يفترض هذا المستند أنه قد تم التحقق من خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها المحددة.

- تأكد من عدم إصابة البق المعطى.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvr81863

Cisco Bug ID CSCvj31676

- تم التحقق من التكوين على مستوى المحول متعدد الطبقات MultiLayer Director Switch (MDS)، كل شيء جيد.

- تحقق من أن منفذ القناة الليفية تم تكوين شبكة منطقة التخزين الظاهرية (VSAN) عليه.

وصف المشكلة

اكتمل الترحيل بنجاح إلا أن منفذ القناة الليفية يعرض Admin معطلا.

يتداخل معرف الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) الذي يدعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) لشبكة منطقة التخزين (VSAN) التي تم تكوينها مع نطاق شبكة VLAN المحجوز الافتراضي الذي تم تعيينه على تعارض الطراز 64XX بين معرف VLan الذي يعمل بتقنية FCoE لشبكة منطقة التخزين (VSAN) التي تم تكوينها والمحجوزة لشبكة VLAN التي أدت إلى أن يكون منفذ القناة الليفية في حالة أسفل الإدارة.

الحل البديل 1: تعديل شبكات VLAN المخصصة

تصف هذه المهمة كيفية تعديل معرف شبكة VLAN المحجوز. يجعل تعديل شبكة VLAN المحجوزة النقل من الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS 6200 Series إلى الموصلات البينية الليفية ل Cisco UCS 6400 Series أكثر مرونة مع تكوينات الشبكة الموجودة مسبقا. تكون كتلة VLAN المحجوزة قابلة للتكوين من خلال تعيين كتلة متصلة من 128 شبكة VLAN غير المستخدمة، بدلا من إعادة تكوين شبكات VLAN الموجودة حاليا والتي تتعارض مع النطاق الافتراضي. على سبيل المثال، إذا تم تغيير شبكة VLAN المحجوزة إلى 3912، فحينئذ يمتد نطاق كتلة شبكة VLAN الجديدة من 3912 إلى 4039. يمكنك تحديد أي كتلة متصلة من 128 معرف شبكة VLAN، مع تراوح معرف البدء من 2 إلى 3915. يتطلب تغيير شبكة VLAN المحجوزة إعادة تحميل Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnect لكي تصبح القيم الجديدة نافذة المفعول.

بالنسبة إلى Cisco UCS 6500 Fi Series، يتم حجز معرفات شبكات VLAN من 1002 إلى 1005 ل NXOS.

الإجراء

Step 1

In the Navigation pane, click LAN.

Step 2

In the Work pane, click the Global Policies tab.

Step 3

Specify a new value in the Reserved VLAN Start ID field. The reserved VLAN range ID can be specified from 2-3915.

Step 4

Click Save Changes.

يرجى الملاحظة: يتطلب FI إعادة التمهيد بعد إجراء تغييرات على نطاق شبكات VLAN المحجوز.

الحل البديل 2: تغيير معرف شبكة VLAN الخاصة بتقنية FCoE على شبكة منطقة التخزين (VSAN) التي تم تكوينها.

Step 1

In the Navigation pane, click SAN

Step 2

In the Work pane, click the SAN Cloud > VSAN

Step 3:

Under General Tab > Properties Change the FCoE VLAN to the Unused Vlan ID