المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

معظم المشاكل التي تصادف أثناء الهجرة

المعلومات ذات الصلة والأخطاء الملحوظة

المقدمة

يصف هذا المستند المعلومات الخاصة باستكشاف أخطاء الترحيل من السلسلة FI 6200 إلى 6400 وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

توصي Cisco بمعرفة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لنظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco والمنافذ الليفية والمحولات ووحدات التخزين المتصلة مباشرة.

يرجى الرجوع إلى دليل الترحيل للاطلاع على الخطوات الخاصة بالهجرة، وكذلك التحقق من توافق النظام مع المتطلبات قبل بدء عملية الترحيل.

معظم المشاكل التي تصادف أثناء الهجرة

- يفشل الترحيل بسبب عدم ترقية إصدار مدير UCS إلى 4.0(1) أو إصدارا أعلى. يعد مدير Cisco UCS الإصدار 4.0 هو الإصدار الأدنى الفعلي الذي يوفر الدعم لمنافذ الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS 6454.

- ستقوم صفحة تحذيرات الترحيل بالإبلاغ عن عدم التوافق في حالة عدم تعيين سياسة اكتشاف الهيكل على وضع "قناة المنفذ".تدعم منافذ ربط البنية UCS 6200 Series اكتشاف هيكل الخادم النصلي في وضعي قناة المنفذ والقنوات غير المنفذ. الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS 6400 Series تدعم وضع قناة المنفذ فقط.

قم بتغيير سياسة اكتشاف الهيكل > ربط تفضيل التجميع ب "قناة المنفذ" وأعد الاعتراف بالهيكل لحفظ التغيير. لتجنب إعادة اكتشاف الهيكل بأكمله وتفاديا لتناول وقت التوقف عن العمل، يمكن إعادة التعرف على منظمة دولية واحدة في وقت الهيكل المحدد لإعادة اكتشاف الاتصال بين المنظمة الدولية للهجرة والربط البيني النسيجي.

ملاحظة: في سياسة اتصال الهيكل، تكون حالة الإدارة "عامة" بشكل افتراضي. يدل هذا الإعداد على أن الهيكل يرث هذا التكوين من نهج اكتشاف الهيكل.

- تدعم المهايئات Cisco UCS VIC 1455 و 1457 الكبلات بسرعة 10G و 25G. ومع ذلك، يجب أن تكون الكبلات التي تصل منافذ المهايئ Cisco UCS VIC 1455 أو 1457 بكل واصلة قنية 6454 ذات سرعة موحدة - إما جميع كابلات 10G أو جميع كبلات 25G. إذا قمت بتوصيل منافذ المهايئ هذه بمنافذ 6454 للتوصيل البيني عبر مزيج من كابلات 10G و 25G، فسيتعطل اكتشاف الخادم المركب على حامل UCS وقد تنتقل المنافذ إلى حالة معلقة.

- الأسباب المحتملة التي تؤدي إلى حدوث مشاكل في الاتصال بوحدات التخزين:

1.نطاق غير صحيح من تجمعات WWN

يمكن أن تتضمن بركة WWN فقط WWNNs أو WPNs في النطاقات من 20:00:00:00:000 إلى 20:FF:00:FF:FF:FF:FF:FF:00:00:00:000:000 إلى 5F:FF:00:FF:FF:FF:FF:FF.

لضمان تفرد Cisco UCS WWNNs و WPNs في بنية SAN، توصي Cisco باستخدام بادئات WWN هذه لجميع الكتل في تجمع: 20:00:00:25:B5:xx:xx:xx.

2.VLANs يتعارض مع نطاق شبكات VLAN المحجوز

تحتفظ الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS 6400 Series بعدد أكبر من شبكات VLAN للاستخدام الداخلي من الموصلات الليفية البينية ل UCS 6200 Series. إذا كانت هناك شبكات VLAN متعارضة، فسيتم تكوين نطاق VLAN المحجوز بعد الترحيل ولكن لن يتم تكوين شبكات VLAN التي تم العثور عليها في النطاق المتعارض.

ملاحظة: لا يمكنك إنشاء شبكات VLAN بمعرفات من 3968 إلى 4047 و 4092 إلى 4096. هذه النطاقات من معرفات شبكات VLAN محجوزة.

بالنسبة إلى Cisco UCS 6400 و 6500 Fi Series، يتم حجز معرفات شبكات VLAN من 1002 إلى 1005 لبروتوكول توصيل شبكات VLAN (VTP).

يجب أيضا دعم معرفات شبكات VLAN التي تحددها على المحول الذي تستخدمه.

تحقق من تعيين معرف شبكة VLAN الخاصة بتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) لشبكة VSAN التي تم تكوينها على واجهات القنوات الليفية. إن يكون هم ضمن مدى ال VLAN محجوز، الميناء يفشل أن يظهر.

حلول بديلة لإصلاح المشكلة

- أستخدم معرف VLAN خارج نطاق شبكة VLAN المحجوزة.

- قم بتعديل شبكة VLAN المحجوزة من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) أو واجهة المستخدم الرسومية (UCSM) (يتطلب تغيير شبكة VLAN المحجوزة إعادة تحميل الواجهة البينية الليفية Cisco UCS 6400 Series للقيم الجديدة لكي تصبح نافذة المفعول).  ارجع إلى دليل الشبكة لتنفيذ التغيير.

من خلال واجهة سطر الأوامر

من خلال واجهة المستخدم الرسومية UCSM

3. تواجه منافذ القناة الليفية مشكلة في الاتصال (تكون منافذ القناة الليفية down/in errdisabled دولة/ تفقد المزامنة بشكل متقطع، أو تتلقى أخطاء أو حزم تالفة) مع جهاز البث (DAS أو المحول).

1. تحقق من تطابق سرعة منافذ القناة الليفية/سرعة إرتباط قناة المنفذ المحددة على كلا الطرفين. بسرعة 8 جيجابت في الثانية/16 جيجابت في الثانية/32 جيجابت في الثانية.

ثانيا. تحقق من المشاكل على مستوى L1. تأكد من أن جهاز الإرسال والاستقبال غير معيب وأن إتصالات الكبلات سليمة بين منافذ FI وجهاز البث من الخادم عبر القناة الليفية.

III. التحقق من توافق جهاز الإرسال والاستقبال المستخدم على منافذ FC الخاصة ب FI 6454.

ورقة مواصفات FI-6454

iv. حالة عدم توافق تكوين المنفذ - في الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS 6400 Series، تقتصر قدرة المنفذ الموحد على 16 منفذا أولا. يمكن تكوين المنافذ 1/1-1/16 فقط على أنها قناة ليفية. يجب أن تكون منافذ القناة الليفية متصلة، متبوعة بمنافذ إيثرنت متصلة.

v. في حالة المحول N5K أو MDS، تحقق من البرنامج الثابت الخاص به. إذا كان الإصدار الأقدم، فاقترح ترقية إصدار البرنامج الثابت إلى إصدار أعلى.

سادسا - التحقق من وضع إعادة توجيه القنوات الليفية -

ل FC، هو ينبغي كنت ثبتت إلى نهاية مضيف أسلوب.

في حالة وحدة التخزين المتصلة مباشرة، يجب تعيين وضع إعادة توجيه البنية على وضع المحول.

تذكر دائما أن تغيير وضع إعادة التوجيه سيؤدي إلى إعادة تمهيد الموصلات البينية الليفية واحدة تلو الأخرى.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/141/UCSM_GUI_Configuration_Guide_1_4_1_chapter4.html#concept_6E8B26985992424FAFE60F43B20113AF

7. تحقق من التكوين التالي في حال إستخدام اتصال 8 جيجابت في الثانية -

تحقق من أنه يجب تعيين نمط تعبئة منافذ القناة الليفية على "خامل" في كلا النهايتين ( FI والجهاز المقابل)

إذا كان اتصال البنية البيني متصلا بوحدة تخزين متصلة مباشرة ولا يوجد خيار لتغيير نمط التعبئة يدويا إلى "خامل" عليها (على سبيل المثال، في Dell EMC، يتم التفاوض التلقائي حول مخطط السرعة والتعبئة مع جهاز النظير الخاص بها ولا يمكن تغييره يدويا)، فقترح الخيارات التالية للمتابعة -

باستخدام سرعة إرتباط أعلى (16 جيجابت في الثانية و 32 جيجابت في الثانية) بين وحدة التخزين المتصلة مباشرة (FI) ووحدة التخزين المتصلة مباشرة (DAS). قم بتغيير أجهزة الإرسال والاستقبال على منافذ القنوات الليفية التي تدعم سرعة أعلى.

إضافة محول، بين FI و DAS. قم بتكوين نمط التعبئة للخمول على المحول بسرعة 8 جيجابت في الثانية.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvr81863 FI 6454 - وحدة التخزين المتصلة المباشرة غير مدعومة بسعة 8 جيجابايت

تغيير نمط التعبئة إلى "خامل" للسرعة 8 جيجابت في الثانية على محول الخادم:

وبشكل افتراضي، تستخدم أجهزة MDS و N5K/N6K و UCS Fi 6300 Series بروتوكول ARBFF. لا تدعم السلسلة N9K و UCS Fi 6400 وضع الخمول إلا كنمط التعبئة 8G.

switch# configure terminal

switch(config)# interface fc x/y

switch(config-if)# switchport fill-pattern IDLE speed 8000

ملاحظة: يتسبب هذا الأمر في انقطاع حركة مرور البيانات على الواجهة المحددة.

المعلومات ذات الصلة والأخطاء الملحوظة

1. تهيئة DAS

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116082-config-ucs-das-00.html

2. يتم تعطيل الخطأ UCS-Fi 6454،64108 و 6536 port at 8G. Cisco Bug ID CSCvj31676

3. يتجاوز عدد مجموعات ضغط شبكة VLAN حد التنبيه عند الترحيل من 6200 إلى 6400. معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvt10269

4. لم يتم تكوين محول التوصيل المتصل بمعرف واجهة FI في وضع STP PortFast/Edge. معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwh32564

5. تحقق من أن نهج اكتشاف الهيكل يتضمن تفضيل تجميع الارتباطات عند تمكين " port-channel". معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwh84645

6. أثناء الترحيل المالي من 6200 إلى 6400، وبعد إحضار 6400، تكون المنظمات الدولية للهجرة غير متصلة (تشغيل Evac). معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvs04425

7. لن يعمل UCS 6454 على إنشاء قناة منفذ إلى الخادم N5k على تكوين تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت. معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwi07580