المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

1. تكوين منافذ التوصيل عبر شبكة إيثرنت

2. إلغاء تكوين منفذ إيثرنت وصلة

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر كل نظام الحوسبة الموحدة من Cisco (UCS) منافذ يمكن تكوينها كمنافذ خادم أو منافذ وصلات. المنافذ غير محجوزة للاستخدام المحدد. يجب تكوينها. يمكنك إضافة وحدات توسعة لزيادة عدد منافذ الوصلات في منافذ الربط الليفية.

قم بإنشاء مجموعات المسامير عبر الشبكة المحلية (LAN) وشبكة التخزين (SAN) لتضمين حركة مرور البيانات من الخوادم إلى منفذ وصلة محدد.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصيك Cisco بأن تكون لديك معرفة عمل ببرنامج UCS ومعداته قبل محاولة هذه المهمة.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco UCS.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين افتراضي. إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

توفر الموصلات الليفية البينية ل Cisco UCS أنواع المنافذ التالية:

- منافذ الخادم—تعالج منافذ الخادم حركة مرور البيانات بين منافذ الربط النسيجي وبطاقات المهايئات على الخوادم.

يمكنك فقط تكوين منافذ الخادم على الوحدة النمطية للمنفذ الثابت. لا تدعم وحدات التوسعة منافذ الخادم.

- منافذ إيثرنت الوصلة — منافذ إيثرنت الوصلة متصلة بمحولات LAN الخارجية. يتم تثبيت حركة مرور إيثرنت المرتبطة بالشبكة على أحد هذه المنافذ.

يمكنك تكوين منافذ Uplinks Ethernet على الوحدة النمطية الثابتة أو وحدة التوسيع.

- منافذ الوصلات التي تعمل عبر القنوات الليفية - تتصل منافذ الوصل التي تعمل عبر القنوات الليفية بمحولات شبكة منطقة التخزين (SAN) الخارجية. يتم تثبيت حركة مرور القناة الليفية المرتبطة بالشبكة على أحد هذه المنافذ.

يمكنك فقط تكوين منافذ قناة ليفية الوصلات على وحدة توسعة. لا تتضمن الوحدة الثابتة منافذ توصيل قناة ليفية.

تصف هذه المهمة طريقة واحدة فقط تتوفر لتكوين المنافذ. أنت يستطيع أيضا شكلت ميناء من خلال déclic قائمة أو من العروة عام للميناء.

الرسم التخطيطي للشبكة

هذا مخطط نموذجي يستخدم مع Cisco UCS:

لاحظ أن منافذ الوصلة تعرف أيضا بارتباطات الحدود.

1. تكوين منافذ التوصيل عبر شبكة إيثرنت

أكمل الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى برنامج Cisco UCS Manager.

2. في جزء التنقل، انقر فوق علامة التبويب معدات.

3. في علامة التبويب معدات ، قم بتوسيع الموصلات البينية الليفية > Fabric Interconnect_Name.

4. حسب موقع المنافذ التي تريد تكوينها، قم بتوسيع إحدى الخيارات التالية:

- الوحدة النمطية الثابتة

- وحدة التوسيع

5. أختر منفذا أو أكثر ضمن عقدة المنافذ غير المكونة.

6. اسحب المنفذ أو المنافذ المحددة وإفلاتها في عقدة منافذ Uplinkethernet.

تتم إزالة المنافذ التي سيتم تكوينها كمنافذ توصيل إيثرنت من مجلد المنافذ غير المكونة وإضافة إلى مجلد منافذ التوصيل لشبكة الإيثرنت.

7. كما هو موضح، تم تكوين منفذ إيثرنت وصلات بنجاح. وانقر فوق OK.

8. تأكد من أن منفذ إيثرنت الوصلة الجديد متصل بشكل فعلي بمحول شبكة LAN من الخادم وتم تكوين شبكات VLAN المناسبة.

2. إلغاء تكوين منفذ إيثرنت وصلة

أكمل الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى برنامج Cisco UCS Manager.

2. في جزء التنقل، انقر فوق علامة التبويب معدات.

3. في علامة التبويب معدات ، قم بتوسيع الموصلات البينية الليفية > Fabric Interconnect_Name.

4. حسب موقع المنافذ التي تريد إلغاء تكوينها، قم بتوسيع إحدى الخيارات التالية:

- الوحدة النمطية الثابتة

- وحدة التوسيع

5. أخترت واحد أو أكثر من الميناء تحت الربط إثرنيت ميناء مجلد.

6. اسحب المنفذ أو المنافذ المحددة وإفلاتها في مجلد المنافذ غير المكونة.

7. طقطقت نعم in order to أكدت.

8. كما هو موضح، لقد قمت بإلغاء تكوين منفذ إيثرنت للوصلات بنجاح.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems