المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

لماذا يجب السماح لشبكات VLAN الخاصة بمنفذ الجهاز على الوصلات

تعريف منفذ التخزين الموحد Unified Storage Port

Appliance Port-channel

متى يمكن إستخدام خط الاتصال أو وضع الوصول

حالات يجب تجنبها

تجاوز فشل منفذ الجهاز

فشل توصيل الشبكة

أستكشاف أخطاء منفذ الجهاز وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يهدف هذا المستند إلى مساعدة مسؤولي أنظمة الحوسبة الموحدة (UCS) الذين يقومون بتكوين وحدة التخزين المتصلة مباشرة على نظام Cisco UCS الأساسي.

تمت المساهمة من قبل دميتري بيلوكو و أندرياس نيكاس، مهندسي TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

أحلت cisco فني طرف إتفاق لمعلومة على وثيقة إتفاق.

معلومات أساسية

يتم إستخدام منافذ جهاز UCS لتوصيل جهاز التخزين مباشرة بالموصلات الليفية UCS.

يعمل منفذ الجهاز بطريقة مشابهة لمنافذ إيثرنت الظاهرية (vEthernet أو vTh):

- وهو يحتوي على قائمة بشبكات LAN الظاهرية المسموح بها (VLANs).

- يتم التعرف على عناوين MAC على هذه الواجهات من خلال اتصال البنية البيني.

- يتطلب الأمر وصلة للتثبيت.

عندما خلقت VLAN ل جهاز ميناء في الأجهزة قسم من lan لسان، تأكدت أن يخلق ال نفسه VLAN في ال lan سحابة لسان.

لماذا يجب السماح لشبكات VLAN الخاصة بمنفذ الجهاز على الوصلات

هناك عدد من الأسباب التي يجب أن تسمح فيها محولات الخادم لحركة مرور منفذ جهاز التخزين. وتشمل هذه التدابير ما يلي:

- إذا كان يجب الوصول إلى التخزين خارج مجال UCS.

- إذا كانت وحدات التخزين والخوادم موجودة في شبكات فرعية مختلفة.

- في حالة تكوين وحدة التخزين في وضع النشط/الخامل ويتطلب كل من منافذ التوصيل البيني الليفية الاتصال بوحدة التحكم نفسها.

- في بعض سيناريوهات تجاوز الفشل.

تعريف منفذ التخزين الموحد Unified Storage Port

قبل UCS الإصدار 2.1(1a)، كانت منافذ الجهاز تعمل فقط لحركة مرور التخزين المستندة إلى IP، مثل نظام ملف الشبكة (NFS) وواجهات نظام الكمبيوتر الصغير الإنترنت (iSCSI). في الإصدارات 2.1(1a) من UCS والإصدارات الأحدث، تمت إضافة القدرة لكل من التخزين المستند إلى IP والقناة الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) المراد إستخدامها على نفس الواجهة. يسمى هذا النوع من الواجهة منفذ تخزين متحد. ومن أجل إستخدام هذه الميزة، يجب أن يكون لدى وحدة التحكم في التخزين مهايئ شبكة مجمعة (CNA) قادر على دعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) وشبكة إيثرنت التقليدية على المنفذ نفسه.

تلميح: للحصول على معلومات حول كيفية تكوين منفذ تخزين موحد، ارجع إلى قسم تكوين منفذ جهاز كمنفذ تخزين موحد من دليل تكوين واجهة المستخدم الرسومية (GUI) Cisco UCS Manager، الإصدار 2.1.

للتحقق من تكوين المنفذ كمنفذ تخزين موحد، قم بتسجيل الدخول إلى طبقة Cisco NX-OS والتحقق من تكوين المنفذ الحالي باستخدام هذا الأمر:

ucs01-A(nxos)# show running-config interface eth 1/5

interface Ethernet1/5

description AF: UnifiedStorage

...

Appliance Port-channel

يدعم UCS قنوات المنفذ لبروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) الساكن إستاتيكي لتكوين منفذ الجهاز. ومع ذلك، لا يوجد دعم قناة المنفذ الظاهرية (vPC).

متى يمكن إستخدام خط الاتصال أو وضع الوصول

يعتمد القرار حول ما إذا كان يجب تكوين منافذ الجهاز لديك في خط الاتصال أو وضع الوصول على إمكانات جهاز التخزين. إذا كان جهاز التخزين لديه القدرة على إضافة علامات VLAN، فعندئذ توصي Cisco بتكوين منافذ الجهاز في وضع خط الاتصال وتكوين علامات VLAN على جانب التخزين للحصول على أقصى مرونة. في هذه الحالة، يستطيع كنت استعملت VLANs يتعدد على ال نفسه خطوة، أي يسمح لعزل بروتوكول مختلف على السلك. إذا لم تكن وحدة التحكم في التخزين قادرة على وضع علامات على الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN)، فيلزم إستخدام منفذ الوصول.

حالات يجب تجنبها

- تكوين علامات VLAN على كل من جانب التخزين وعلى جانب UCS على الفور.

يشار إليه باسم وضع علامات مزدوجة على شبكة VLAN، يؤدي هذا التكوين إلى قطع الاتصال عبر شبكة VLAN. إذا تمت إضافة علامة VLAN في تكوين منفذ الجهاز على جانب UCS (يتم بواسطة تكوين منفذ الجهاز في وضع الوصول أو عند إستخدام شبكة VLAN الأصلية أثناء وجود وضع خط الاتصال)، فلا تقم بعد ذلك بتكوين التمييز لشبكة VLAN نفسها على جانب وحدة التحكم في التخزين.

- إستخدام شبكة VLAN نفسها لحركة مرور بروتوكول التخزين المتعددة

كأفضل ممارسة، يجب وضع كل بروتوكول في شبكة VLAN منفصلة. على سبيل المثال، عند الوصول إلى كل من مشاركات NFS ووحدات iSCSI LUNs عبر منفذ الجهاز نفسه، قم بتكوين منفذ الجهاز في وضع خط الاتصال باستخدام شبكتي VLAN مختلفتين مسموح بهما عبر الارتباط (أحدهما ل NFS والآخر ل iSCSI).
ملاحظة: لا يلزم وجود شبكة VLAN الأصلية على منفذ الجهاز في هذا التكوين.

تجاوز فشل منفذ الجهاز

لا يمكن تكوين تجاوز الفشل في جانب UCS لمنافذ الجهاز. تعمل الموصلات البينية الليفية UCS، من خلال التصميم، كقناتين ليفيتين مستقلتين. يجب تهيئة ميزة التغلب على الأعطال على جانب وحدات التخزين ويجب تنفيذها باستخدام التصميم الصحيح للشبكة مع مراعاة سلوك محدد للتغلب على الأعطال لوحدات التحكم في وحدات التخزين، وذلك وفقا لطراز وحدة التحكم في التخزين.

فشل توصيل الشبكة

باستخدام السلوك الافتراضي، يتم إيقاف تشغيل منافذ الجهاز إذا انخفضت الوصلة المثبتة عليه.

لتغيير هذا السلوك، قم بتكوين "نهج التحكم في الشبكة" وتعيين الإجراء الذي يجب إتخاذه عند فشل التوصيل إلى تحذير. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم سياسة التحكم في الشبكة في دليل تكوين واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لبرنامج Cisco UCS Manager، الإصدار 2.2.

أستكشاف أخطاء منفذ الجهاز وإصلاحها

في معظم عمليات التنفيذ، يتم التواصل بين الخوادم النصلية ووحدات التحكم في التخزين المتصلة بمنافذ الجهاز عبر نفس مجال البث (الطبقة 2 من طراز اتصال الأنظمة المفتوحة (OSI)). in order to دققت أن يعمل هذا طبقة 2 إتصال صحيح، أنت ينبغي دققت ما إذا ال UCS بناء قارن علمت ال MAC عنوان من التخزين جهاز تحكم على الأداة ميناء وعلى VLAN صحيح.

للتحقق من جدول عنوان MAC، قم بتسجيل الدخول إلى وحدة تحكم واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بنظام التشغيل UCS، والاتصال بقشرة NX-OS، والتحقق من قائمة شبكات VLAN المسموح بها على منفذ الجهاز. أنت يستطيع بعد ذلك شاهدت {upper}mac address مدخل ل ال VLAN أن يكون استعملت للاتصال مع الجهاز ميناء.

هنا الأوامر والمخرجات للتحقق:

F340-31-14-UCS-2-A# connect nxos a

F340-31-14-UCS-2-A(nxos)# show run int eth 1/11

!! Command: show running-config interface Ethernet1/11

!! Time: Fri Mar 29 07:02:29 2013

version 5.0(3)N2(2.11b)

interface Ethernet1/11

description A: Appliance

no pinning server sticky

pinning server pinning-failure link-down

no cdp enable

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 170

F340-31-14-UCS-2-A(nxos)# show mac address-table vlan 170

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY    Ports

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 170      0025.b500.004f    static    0          F    F  Veth780

* 170      0025.b500.005f    static    0          F    F  Veth779

* 170      010a.84ff.e4fe    dynamic   0         F    F  Eth1/11

في هذا الإخراج، هناك خادمان نصليان، VETH780 وVETH779، كما يتم التعرف على عنوان MAC الخاص بوحدة التحكم في التخزين على ETH1/11. يجب أن تكون هذه الأجهزة قادرة على الاتصال ببعضها البعض إذا لم تكن هناك مشاكل تكوين أخرى على الأجهزة الطرفية.

إن ما من {upper}mac address يكون علمت على الجهاز ميناء بينما ال VLAN صحيح يكون عينت، بعد ذلك رجعت إلى الجهاز ميناء تشكيل وأعدت تأكيد الشنطة تشكيل. تأكد أيضا من أن إرتباط الاتصال على جهاز التخزين في وضع نشط في حالة تكوين إرتباط نشط/سلبي. يمكنك أيضا التحقق من جدول عنوان MAC على اتصال البنية الداخلي (ب)، بناء على الارتباط النشط على جانب وحدة التحكم في التخزين.

عندما علمت {upper}mac address من الخادم ووحدة تحكم التخزين على البنية interconnect ضمن ال نفسه VLAN، ال fabric interconnect يحول الحركة مرور محليا دون إستخدام من الخادم مفتاح. في هذه المرحلة، يمكنك إستخدام طلب (إختبار اتصال) بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) لاختبار الاتصال بين نقاط النهاية.

معلومات ذات صلة

- دليل التكوين UCS Manager، الإصدار 2.1(1)

- خيارات اتصال وحدات التخزين بنظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco وأفضل الممارسات مع وحدات التخزين NetApp

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems