المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

ما هو LOM المشترك؟

وضع تكرار بطاقة واجهة الشبكة (NIC) من CIMC

وضع ربط ND OS

البنية الداخلية وسلوكيات إرسال الحزم

أنماط مشاكل إختبار الاتصال

المقدمة

يصف هذا المستند مشاكل إختبار الاتصال التي تحدث عند إستخدام شبكة LAN المشتركة على اللوحة الأم (LOM).

معلومات أساسية

هناك مشاكل معروفة في عمليات النشر المبكرة للوحة معلومات Nexus (ND) حيث لا يمكن لوحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco ونظام التشغيل ND من نفس العقدة إختبار الاتصال لبعضها البعض.

باعتبار أنه لا توجد متطلبات متعلقة بنشر البيانات الطبيعية لاتصال CIMC - نظام التشغيل على نفس العقدة، فإن الأوصاف الواردة في هذه المقالة يتم تقديمها كمرجع عند حل المشكلات المتعلقة بسلوك الاتصال.

ما هو LOM المشترك؟

عند إستخدام LOM المشتركة، يمكنك مواجهة مشكلة معينة في النشر المبكر ل ND حيث لا يمكن ل CIMC و ND OS من نفس العقدة إختبار الاتصال ببعضهم البعض، وكان هناك أنماط معينة من مشكلة إختبار الاتصال.

تحتوي LOM المشتركة على الوضع النشط/الاحتياطي والوضع النشط/النشط. يمكن تغييره على واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بوحدة التحكم  Admin > Networking > Network (tab) > NIC Properties (section)  في الوصول عن بعد (CIMC) - قسم. يمكن أن يستلم كل من المنفذ النشط ومنفذ الاستعداد الحزم، ولكن يمكن فقط للمنفذ النشط إرسال الحزم.

وضع تكرار بطاقة واجهة الشبكة (NIC) من CIMC

هناك منفذا CIMC داخليان. قم بتسميتهم ك CIMC#1 و CIMC#2 هنا. تذكر أنه يتم إرسال الحزم فقط من خلال منفذ CIMC النشط عند إستخدام وضع LOM المشترك النشط/الاحتياطي. ومع ذلك، في الوضع المشترك النشط/النشط، يمكن لكل من منافذ CIMC الداخلية إرسال الحزم واستقبالها.

وقد لوحظ أن ميناء الرد المرسل من بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) يتناوب دوريا بين المنافذ. ل ARP، يمكن إرسال الرد فقط من خلال منفذ واحد. يعتمد هذا على عنوان IP/MAC الخاص بالمرسل. هذا السلوك مماثل لموازنة حمل قناة المنفذ.

في هذه الحالة، في وضع CIMC المخصص، ينتهي عنوان MAC الخاص ب C0. مع CIMC Shared-LOM في الوضع النشط/النشط، ينتهي عنوان MAC الخاص ب CIMC#1 ب c1 وينتهي CIMC#2 ب c2.

النقاط الرئيسية لسلوكيات وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (CIMC):

· لا يمكن إرسال رد ARP إلا من خلال منفذ CIMC واحد نشط

· يمكن تبديل رد ICMP بشكل دوري بين منفذي CIMC النشطين

وضع ربط ND OS

لدينا منفذان فعيان من ETH1-1 و ETH1-2 باستخدام نظام تشغيل Nexus Dashboard كمنافذ إدارة. على الرغم من وجود منفذين أيضا، هما Mgmt0 و Mgmt1، على مستوى نظام التشغيل ND، إلا أنهما يعملان فقط كوضع نشط/إستعداد. على عكس منفذ حامل CIMC، لا يمكن لمنفذ إستعداد نظام التشغيل إرسال الحزم أو استقبالها. إذا وصلت الحزمة إلى منفذ نظام التشغيل الاحتياطي، سيتم التخلص منها. ينتهي عنوان MAC الخاص بمنافذ الإدارة ب C6. نحن يستطيع فحصت ال نشط ميناء عن طريق أمر.

root@pND1:~# cat /proc/net/bonding/bond1        <<<

Ethernet Channel Bonding Driver: version 5.15.68.5

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)

Primary Slave: None

Currently Active Slave: mgmt1      <<<

MII Status: up

MII Polling Interval (ms): 60

Up Delay (ms): 0

Down Delay (ms): 0

Peer Notification Delay (ms): 0

Slave Interface: mgmt1

MII Status: up

Speed: 1000 Mbps

Duplex: full

Link Failure Count: 1

Permanent HW addr: ec:01:d5:70:0d:c7

Slave queue ID: 0

Slave Interface: mgmt0

MII Status: up

Speed: 1000 Mbps

Duplex: full

Link Failure Count: 0

Permanent HW addr: ec:01:d5:70:0d:c6

Slave queue ID: 0

البنية الداخلية وسلوكيات إرسال الحزم

فيما يلي البنية الداخلية ل ASIC بما في ذلك منافذ ND OS ومنافذ CIMC، موضحة استنادا إلى إختبارنا المعملي.

سلوكيات إرسال الحزم:

· يصل البث المرسل من الإدارة إلى كلا المنفذين الداخليين ل CIMC

على سبيل المثال، يتم إرسال طلب ARP (البث) المرسل من mgmt0 من خلال المسار الداخلي إلى CIMC#1، وأيضا يتم إرساله من خلال L2 إلى CIMC#2.

·يمكن إرسال البث الأحادي من الإدارة أو CIMC فقط داخل المسار الداخلي

على سبيل المثال، يتم إرسال رد ARP (البث الأحادي) الذي تم إرساله من CIMC#2 إلى الإدارة1، حتى إذا كان mgmt1 منفذا نشطا.

أنماط مشاكل إختبار الاتصال

ملاحظة: يقوم السلوك الوارد في هذا القسم على أساس الشرط المسبق لربط كلا المنفذين الفعليين ETH1-1 و ETH1-2 معا. لا يمكن رؤية مشكلة إختبار الاتصال إذا تم ربط إرتباط واحد فقط.

1. وضع LOM المشترك:نشط/إستعداد

1-1 . ND OS نشط و CIMC نشط هما نفس المنفذ

لا بأس.

1-2 . ND OS نشط و CIMC نشط يكونون ميناء مختلف

بينغ نج. يتم تلقي رد ARP على منفذ الاستعداد mgmt، والذي يتسبب في فشل إختبار الاتصال.

2. وضع LOM المشترك:نشط/نشط

2-1 . ND OS نشط و CIMC ARP جواب ميناء نفسه ميناء

ويمكن رؤية نجاح إختبار الاتصال وفشل إختبار الاتصال بشكل دوري.

2-2 . ND OS نشط و CIMC ARP جواب ميناء مختلف

بينغ نج. يتم تلقي رد ARP على منفذ الاستعداد mgmt، والذي يتسبب في فشل إختبار الاتصال.

ارجع إلى هذا الفيديو للحصول على التفاصيل: